Inhalt

Frage

Frage

Wie verkette ich ein SSL-Zertifikat für meine IEA-Appliance?

Antwort

Wenn Sie das neue Zertifikat erhalten, können Sie es "verketten". Dadurch wird das Zertifikat der von Ihnen verwendeten Zertifizierungsstelle in derselben Datei gespeichert wie das Zertifikat, das Sie erhalten haben. Dadurch wird sichergestellt, dass die IEA Ihrem Zertifikat vertraut, auch wenn es die von Ihnen verwendete CA nicht erkennt.

1. Doppelklicken Sie auf das Zertifikat, um den Zertifikatsimport-Assistenten zu öffnen.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zertifizierungspfad.

3. Wählen Sie die Zertifizierungsstelle aus, die sich direkt über Ihrem Zertifikat befindet.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zertifikat anzeigen, um dieses Zertifikat zu öffnen.

5. Klicken Sie auf der Registerkarte Details dieses neuen Fensters auf die Schaltfläche In Datei kopieren.

6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, speichern Sie die Datei als base64. Führen Sie diese Aktion für alle drei Zertifikate auf der Registerkarte "Zertifizierungspfad" aus.

7. Öffnen Sie mit einem Texteditor das erste gespeicherte Zertifikat, und speichern Sie es (dies ist Ihr IEA-Zertifikat).

8. Öffnen Sie mit einer anderen Instanz des Texteditors das zweite und dritte Zertifikat, kopieren Sie anschließend den Text dieser Zertifikate, und fügen Sie ihn in die erste Textdatei ein, die Sie in Schritt 7 erstellt haben.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Text "ENDZERTIFIKAT" und "BEGINNUNGSZERTIFIKAT" den Wortlaut der Zertifikate trennen.

9. Speichern Sie die Textdatei.