Inhalt

Einleitung

Schritte zur Durchführung von Dateisystemprüfungen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte beschrieben, die zur Durchführung der Dateisystemüberprüfung auf dem Cyber Vision Center-Server erforderlich sind. Sie gilt für die Software 4.x-Züge.

Schritte zur Durchführung von Dateisystemprüfungen

1. Starten Sie den Center-Server neu, und starten Sie ihn im Rettungsmodus, indem Sie TAB drücken, wenn der folgende Text angezeigt wird:

2. Dann erscheint das folgende Startmenü:

3. Geben Sie den Befehl "SBS-factory" wie oben gezeigt ein.

4. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Benutzername: root

Passwort: sentryo69!

5. Aushängen des Dateisystems aufheben

cd /

umount -f /dev/disk/by-label/SBS-Data

6. Führen Sie den Befehl fsck aus.

fsck.ext4 -v -f -y /dev/disk/by-label/SBS-Data

Die endgültige Ausgabe sieht in Abhängigkeit vom Dateisystem in der Bereitstellung ähnlich aus.

Wenn der Server weiterhin Fehler meldet, öffnen Sie eine TAC-Serviceanfrage zur weiteren Diagnose.