Inhalt

Einleitung

Protokolle und Diagnosedateien

Einleitung

In diesem Dokument werden die erforderlichen Schritte zum Sammeln von Protokollen über die Cyber Vision-Lösung beschrieben. Cisco Cyber Vision wurde speziell für Industrieunternehmen entwickelt, um einen vollständigen Einblick in ihre industriellen Netzwerke zu erhalten. Es liefert präzise Informationen über den OT-Sicherheitsstatus, sodass sie eine sichere Infrastruktur aufbauen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften fördern und Sicherheitsrichtlinien zur Kontrolle von Risiken durchsetzen können.

Protokolle und Diagnosedateien

Über die mittlere CLI

1.    Um die Sensorliste und ihre IDs abzurufen, geben Sie den Befehl

sbs sensor list

2.    Um die Diagnosedatei zu erstellen, Befehl eingeben

sbs diag

Sie können den Befehl "sbs diag" auch für andere Optionen verwenden, je nach den Anforderungen der Fehlerbehebung.

3.    Um die Protokolle für einen registrierten Sensor abzurufen, geben Sie den Befehl

sbs sensor log

Über die mittlere GUI

Navigieren Sie zu Administration → Sensoren → Management, und erstellen Sie einen Screenshot. Es würde die Verbindung, den Bereitstellungsstatus zusammen mit dem Erfassungsmodus bereitstellen.

Vom Sensor

1.    Gehen Sie auf dem Sensor von der Seite "Local Manager" in der GUI wie folgt vor:

antwort:    Systeminformationen

b.    Wählen Sie auf der Seite "Fehlerbehebung" die Option "Snapshot-Datei erstellen", und klicken Sie dann auf "Herunterladen".

2.    Navigieren Sie in der GUI zu System statistics > Sensors > Generate Diagnostic (Systemstatistiken > Sensoren > Diagnose generieren), oder verwenden Sie in der CLI "sbs diag" (Diagnose generieren).

Dadurch wird die Diagnosedatei im Verzeichnis /data/tmp/sbs-diag-export-<Zeitstempel>.tgz generiert.

3.    Erfassen Sie Daten aus der Kommandozeile der Sensoren (z. B. IC3000)

antwort:    Show version

b.    Show interfaces

c.    iox-Übersicht anzeigen