Inhalt

Einleitung

F. So ändern Sie die Netzwerkeinstellungen im Cyber Vision Center

Option #1

Option #2

Überprüfung des Netzwerkstatus

Einleitung

In diesem Dokument werden die erforderlichen Schritte zum Ändern der Netzwerkeinstellungen in einem Cyber Vision Center nach der Installation beschrieben. Sie gilt für die Software-Züge 3.x und 4.x.

F. So ändern Sie die Netzwerkeinstellungen im Cyber Vision Center

Antwort:   Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu erreichen.

Option #1

Geben Sie in der mittleren CLI den folgenden Befehl ein (Root-Zugriff erforderlich):

sbs-netconf

Dadurch wird der Assistent aufgerufen, um die Konfigurationsänderungen vorzunehmen. Wählen Sie dazu die gewünschte Schnittstelle aus.

Option #2

Navigieren Sie vom CLI des Servers in das Verzeichnis /data/etc/systemd/network.

Die folgenden Dateien sollten je nach Schnittstelle, die geändert werden muss, geändert werden.

- 00-eth0-static.network (Zugriffsoberfläche - Web)

- 00-eth1-static.network (Erfassungsschnittstelle - Sensoren)

Beispiel für den Inhalt der Konfigurationsdatei für die eth0-Schnittstelle:

Überprüfung des Netzwerkstatus

Über die CLI erhalten Sie Root-Zugriff mit "sudo -i".

1. Um die Konfiguration auf der Netzwerkschnittstelle anzuzeigen, verwenden Sie ifconfig <Schnittstelle>.

ifconfig eth0

2. Um die IP-Routing-Tabelle in numerischer Form anzuzeigen, verwenden Sie
route -n