Inhalt

Einleitung

Hardwaresensor - IC3000

Vor Cyber Vision Version 4.3.0

Cyber Vision 4.3.0 Version ab

Netzwerksensoren

Einleitung

In diesem Dokument wird das Anmeldeverfahren der Sensor-CLI für Netzwerk- und Hardwaresensoren von Cisco Cyber Vision beschrieben.

Hardwaresensor - IC3000

Vor Cyber Vision Version 4.3.0

Hinweis: Vor der Einführung von Cyber Vision Version 4.3.0 wurde der IC3000-Sensor als virtuelles System im lokalen Manager von Cisco IOx (Cisco IOs + LinuxX) als End-to-End-Anwendungs-Framework bereitgestellt, das Funktionen zum Hosten von Anwendungen für verschiedene Anwendungstypen auf Cisco Netzwerkplattformen bereitstellt.

Melden Sie sich als Administrator-Benutzer bei der lokalen IC3000-Verwaltungsoberfläche (https://ip_address:8443) an, navigieren Sie zu den Anwendungen, und klicken Sie dann auf die Option Manage App (App verwalten).

Wählen Sie das Menü App-info aus, und klicken Sie auf die Option Cisco_Cyber_Vision.pem, die im Abschnitt App Access (App-Zugriff) angezeigt wird:

Kopieren Sie den in der Datei Cisco_Cyber_Vision.pem vorhandenen Rivest-Shamir-Addleman (RSA)-Schlüssel.

Melden Sie sich jetzt bei der Cyber Vision Center-CLI an, und erstellen Sie eine neue Datei mit dem RSA-Schlüsselinhalt in der Datei.

Mit einem beliebigen Linux-Editor erstellt beispielsweise vi-Editor (visueller Editor) eine Datei und fügt den Inhalt der RSA-Schlüsseldatei in diese Datei ein (Cisco_Cyber_Vision.pem ist der Dateiname in diesem Beispiel).

Beschränken Sie die Berechtigungen für die Datei Cisco_Cyber_Vision.pem mit dem Befehl chmod 400.

Der Zugriff auf die IC3000 Sensorkonsole ist jetzt über folgende Funktionen möglich:

ssh -p {SSH_PORT} -i file_name appconsole@LocalManagerIP

Beispiel: Wenn der Secure Shell (SSH)-Port, der in der Konfiguration konfiguriert wurde, 22 ist, Cisco_Cyber_Vision.pem der Dateiname ist und Local Manager IP address (LMIP) die IP-Adresse von LocalManager, dann ist das Ergebnis ssh -p 22 -i Cisco_Cyber_Vision.pem appconsole@LMIP.

Hinweis: Das IC3000-Zertifikat ändert sich bei jedem Neustart des Switches. Daher muss dieser Vorgang wiederholt werden.

Cyber Vision 4.3.0 Version ab

Die Sensoranwendung Cisco Cyber Vision für das IC3000-Format wurde in Version 4.3.0 von VM in Docker geändert. Weitere Einzelheiten zu diesem Paket finden Sie unter Cisco-Cyber-Vision_Release-Notes-4-3-0.pdf.

Melden Sie sich als Administrator-Benutzer bei der lokalen IC3000-Verwaltungsoberfläche (https://ip_address:8443) an, navigieren Sie zu den Anwendungen, und klicken Sie dann auf die Option Manage App (App verwalten).

Navigieren Sie anschließend zur Registerkarte App-Console, um auf die Sensoranwendung zuzugreifen.

Netzwerksensoren

Melden Sie sich bei der entsprechenden Switch-CLI an, und kopieren Sie die Sensor-Anwendungs-ID mithilfe des folgenden Befehls:

show app-hosting list

Melden Sie sich bei der Sensoranwendung an, indem Sie:

app-hosting connect appid sensor_app_name session

In diesem Fall ist es zum Beispiel app-hosting connect appid ccv_sensor_iox_x86_64 session.

Die in der Screenshot-Funktion angezeigte Eingabeaufforderung bestätigt, dass die Anmeldung am Sensor erfolgreich war.