Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Protokolle über die Benutzeroberfläche herunterladen

Protokolle von CMD herunterladen

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Protokolle über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des Secure Email Cloud Gateway (CES) über die Befehlszeile (CMD) herunterladen können.

Voraussetzungen

Ein Benutzerkonto mit Administrator- oder Cloud-Administratorberechtigung.

Protokolle über die Benutzeroberfläche herunterladen

1. Melden Sie sich bei der GUI Ihrer Instanz der CES Email Security Appliance (ESA) an, und navigieren Sie zu Systemverwaltung > Protokollabonnements.

2. Beachten Sie die in Ihrem Browser angezeigte URL (Beispiel: Systemverwaltungsprotokollabonnements)

3. Als Nächstes müssen Sie die Spalte Protokolleinstellungen überprüfen und ein Protokoll finden, das Sie herunterladen möchten. Verwenden Sie für dieses Beispiel mail_logs.

4. Nehmen Sie die URL aus Schritt zwei und nehmen Sie die Änderungen vor:

antwort: /log_subscriptions entfernen.

b. Hängen Sie /log_list?log_type=<logname> an das Ende der URL an, wobei <logname> durch das ersetzt wird, was unter den Protokolleinstellungen angezeigt wird.

Spalte.

c. Ersetzen Sie dhXXXX-esa1.iphmx.com durch den vollqualifizierten Domänennamen (Fully Qualified Domain Name, FQDN) Ihrer ESA.

Hinweis: Um mail_logs als Beispiel zu verwenden, werden Systemverwaltungsprotokollabonnements zur Systemverwaltungsprotokollliste.

5. Navigieren Sie abschließend zur geänderten URL, und melden Sie sich an. Sie würden zu einer Seite kommen, die dem ähnelt, was im Bild angezeigt wird, wo Sie dann auf eine Datei klicken, sie herunterladen und speichern können.

Protokolle von CMD herunterladen

Stellen Sie sicher, dass Sie über den CLI-Zugang der CES ESA verfügen. Informationen zur Anforderung des CLI-Zugriffs finden Sie im Artikel Customer CLI Access.

Die Anwendung von Putty SCP (PSCP) erhält SSH-Zugriff, um die Protokolle abzurufen:

1. PSCP herunterladen PuTTY herunterladen

2. Öffnen Sie die auf der ESA aktivierte Proxy-Konfiguration, und lassen Sie den Proxy geöffnet.

3. Führen Sie CMD aus, und geben Sie pscp -P port -r <user>@localhost:/mail_logs/* /path/on/local/system ein.

1. Port ist der Port, der zuvor für den CLI-Zugriff konfiguriert wurde.

2. /mail_logs/ bedeutet, dass es alle Dateien in diesem bestimmten Ordner herunterlädt.

3. Wenn nur die aktuelle Datei heruntergeladen werden muss, geben Sie /mail_logs/mail.current oder das erforderliche Protokoll ein.

4. Geben Sie auf Anforderung nach Eingabe des Befehls das Kennwort ein.

Beispielbefehl: pscp -P 2200 -r admin@127.0.0.1:/mail_logs/ C:/Users/beanand/Downloads

Zugehörige Informationen

- Cisco Email Security Appliance - Benutzerhandbücher