Inhalt

Einführung

Was hat der Cloud-Administrator keinen Zugriff auf die Benutzeroberfläche der E-Mail Security Appliance (ESA)?

Auf welche Befehle kann der Cloud-Administrator auf der ESA nicht zugreifen?

Was hat der Cloud-Administrator keinen Zugriff auf die Benutzeroberfläche der Security Management Appliance (SMA)?

Auf welche Befehle hat der Cloud-Administrator keinen Zugriff auf die SMA?

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die Funktionen und Einstellungen der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) und der Befehle in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) beschrieben, auf die die Rolle Cloud-Administrator innerhalb von Cloud Email Security (CES) keinen Zugriff hat. Der Cloud-Administrator ist eine vordefinierte integrierte Rolle, die CES-Kunden für allgemeine Verwaltungszwecke zur Verfügung gestellt wird.

Auf was kann der Cloud-Administrator innerhalb der Benutzeroberfläche der E-Mail-Security-Appliance (ESA) nicht zugreifen?

Hilfe und Support -> Paketerfassung

Netzwerk —> IP-Schnittstellen

Netzwerk —> DNS

Netzwerk —> Routing

Netzwerk -> CRL-Quellen

Sicherheitsdienste —> Service-Updates

Systemverwaltung -> Warnungen

Systemverwaltung -> Herunterfahren/Aussetzen

Systemverwaltung -> Systemaktualisierung

Systemverwaltung -> Netzwerkzugriff

Systemverwaltung -> Allgemeine Einstellungen

Systemverwaltung -> Systemeinrichtungsassistent

Systemverwaltung -> Nächste Schritte

Auf welche Befehle kann der Cloud-Administrator auf der ESA nicht zugreifen?

Command

-------

clustercheck

clustermode

displayalerts

mailconfig

packetcapture

reboot

repengstatus

resetconfig

resetqueue

revert

saveconfig

showconfig

shutdown

systemsetup

tzupdate

updatenow

upgrade

wipedata

Config

------

alertconfig

clusterconfig

dnsconfig

dnshostprefs

enginestatus

etherconfig

interfaceconfig

ipcheck

loadconfig

rollbackconfig

routeconfig

setgateway

sethostname

tcpservices

updateconfig

upgradeconfig

Auf was kann der Cloud-Administrator innerhalb der GUI der Security Management Appliance (SMA) nicht zugreifen?

Hilfe und Support -> Paketerfassung

Management -> Zentralisierte Services -> Zentralisierter Konfigurations-Manager

Management -> Zentralisierte Services -> Zentrales Reporting

Management -> Zentralisierte Services -> Zentralisierter Upgrade Manager

Management -> Netzwerk -> IP-Schnittstellen

Management —> Netzwerk —> DNS

Management —> Netzwerk —> Routing

Systemverwaltung -> Warnungen

Systemverwaltung -> Herunterfahren/Neustart

Systemverwaltung -> Systemaktualisierung

Systemverwaltung -> Aktualisierungseinstellungen

Systemverwaltung -> Netzwerkzugriff

Systemverwaltung -> Allgemeine Einstellungen

Systemverwaltung -> Systemeinrichtungsassistent

Systemverwaltung -> Nächste Schritte

Web

Auf welche Befehle kann der Cloud-Administrator nicht auf die SMA zugreifen?

Command

-------

checkproxyrestart

displayalerts

mailconfig

packetcapture

reboot

resetconfig

resetqueue

resumetransfers

revert

saveconfig

showconfig

shutdown

suspendtransfers

tzupdate

updatenow

upgrade

Config

------

alertconfig

certconfig

dnsconfig

etherconfig

interfaceconfig

loadconfig

rollbackconfig

routeconfig

setgateway

sethostname

tcpservices

updateconfig

upgradeconfig

Zugehörige Informationen

- Cloud Email Security-Dokumente

- Zugriff auf die CLI Ihrer CES-Lösung