Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Überprüfung

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie ein Cisco IOS® Gerät für die Authentifizierung von AnyConnect-Clients mit One Time Passwords (OTPs) und die Verwendung eines Rivest-Shamir-Addleman (RSA) SecurID-Servers konfigurieren.

Anmerkung: Die OTP-Authentifizierung funktioniert nicht mit Cisco IOS-Versionen, die die Behebung für die Erweiterungsanforderungen CSCsw95673 und CSCue13902 aufweisen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- RSA SecurID-Servereinrichtung

- SSL VPN-Konfiguration auf dem Cisco IOS-Headend

- Web-VPN

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- CISCO2951/K9

- Cisco IOS-Software, C2951-Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M4, VERSION-SOFTWARE (fc1)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Obwohl der AnyConnect-Client die OTP-basierte Authentifizierung immer unterstützt hat, verarbeitete das Cisco IOS-Headend vor der Behebung der Cisco Bug-ID CSCsw95673 keine RADIUS Access-Challenge-Nachrichten. Nach der ersten Anmeldeaufforderung (bei der die Benutzer ihre "permanenten" Benutzernamen und Kennwörter eingeben) sendet RADIUS die "Access-Challenge"-Nachricht an das Cisco IOS-Gateway, das die Benutzer zur Eingabe ihres OTP auffordert:

RADIUS/ENCODE: Best Local IP-Address 10.7.7.1 for Radius-Server 10.7.7.129

RADIUS(0000001A): Sending a IPv4 Radius Packet

RADIUS(0000001A): Send Access-Request to 10.7.7.129:1812 id 1645/17,len 78

RADIUS:  authenticator C3 A1 B9 E1 06 95 8C 65 - 7A C3 01 70 E1 E1 7A 3A

RADIUS:  User-Name           [1]   6   "atbasu"

RADIUS:  User-Password       [2]   18  *

RADIUS:  NAS-Port-Type       [61]  6   Virtual                   [5]

RADIUS:  NAS-Port            [5]   6   6

RADIUS:  NAS-Port-Id         [87]  16  "203.0.113.238"

RADIUS:  NAS-IP-Address      [4]   6   10.7.7.1

RADIUS(0000001A): Started 5 sec timeout

RADIUS: Received from id 1645/17 10.7.7.129:1812, Access-Challenge, len 65

RADIUS:  authenticator 5D A3 A6 9D 1A 38 E2 47 - 37 E8 EF A8 18 94 25 1C

RADIUS:  Reply-Message       [18]  37

RADIUS:   50 6C 65 61 73 65 20 65 6E 74 65 72 20 79 6F 75  [Please enter you]

RADIUS:   72 20 6F 6E 65 2D 74 69 6D 65 20 70 61 73 73 77  [r one-time passw]

RADIUS:   6F 72 64               [ ord]

RADIUS:  State               [24]  8

RADIUS:   49 68 36 76 38 7A            [ Ih6v8z]

An diesem Punkt wird erwartet, dass der AnyConnect-Client ein zusätzliches Popup-Fenster anzeigt, in dem Benutzer um ihr OTP gebeten werden. Da das Cisco IOS-Gerät die Access-Challenge-Nachricht jedoch nicht verarbeitet hat, passiert dies nie, und der Client sitzt untätig, bis die Verbindung das Zeitlimit überschreitet.

Ab Version 15.2(4)M4 sollten Cisco IOS-Geräte jedoch in der Lage sein, den herausforderungsbasierten Authentifizierungsmechanismus zu verarbeiten.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Einer der Unterschiede zwischen der Adaptive Security Appliance (ASA) und den Cisco IOS-Headends besteht darin, dass Cisco IOS-Router/Switches/Access Points (APs) nur RADIUS und TACACS unterstützen. Sie unterstützen das RSA-Protokoll SDI nicht. Der RSA-Server unterstützt jedoch sowohl SDI als auch RADIUS. Um die OTP-Authentifizierung auf einem Cisco IOS-Headend zu verwenden, muss das Cisco IOS-Gerät für das RADIUS-Protokoll und der RSA-Server als RADIUS-Token-Server konfiguriert werden.

Anmerkung: Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen RADIUS und SDI finden Sie im Theory-Abschnitt RSA Token Server und SDI Protocol Usage for ASA and ACS. Wenn SDI erforderlich ist, muss eine ASA verwendet werden.

Anmerkung: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

1. Konfigurieren Sie die Authentifizierungsmethode und die Servergruppe Authentication, Authorization, and Accounting (AAA):

aaa new-model

!

!

aaa group server radius OTP-full

server 10.7.7.129

!

aaa group server radius OTP-split

server 10.7.7.129 auth-port 1812

!

aaa authentication login default local

aaa authentication login webvpn-auth group OTP-split

aaa authorization exec default local

aaa authorization network webvpn-auth local

2. Konfigurieren Sie den RADIUS-Server:

radius-server host 10.7.7.129 auth-port 1812

radius-server host 10.7.7.129

radius-server key Cisco12345

3. Konfigurieren Sie den Router so, dass er als SSL VPN-Server (Secure Sockets Layer VPN) fungiert:

crypto pki trustpoint VPN-test2

enrollment selfsigned

revocation-check crl

rsakeypair VPN-test2

!

!

crypto pki certificate chain VPN-test2

certificate self-signed 02

3082021B 30820184 A0030201 02020102 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030

29312730 2506092A 864886F7 0D010902 1618494E 4E424545 2D524F30 312E636F

7270726F 6F742E69 6E74301E 170D3133 30313134 31313434 32365A17 0D323030

31303130 30303030 305A3029 31273025 06092A86 4886F70D 01090216 18494E4E

4245452D 524F3031 2E636F72 70726F6F 742E696E 7430819F 300D0609 2A864886

F70D0101 01050003 818D0030 81890281 8100B03E D15F7D2C DF84855F B1055ACD

7BE43AAF EEB99472 50477348 45F641C6 5A244CEE 80B2A426 55CA223A 7F4F89DD

FA0BD882 7DAA24EF 9EA66772 2CC5A065 584B9866 2530B67E EBDE8F57 A5E0FF19

88C38FF2 D238A136 B32A114A 0187437C 488073E9 0E96FF75 F565D684 987F2CD1

8CC7F53C 2D419F90 EF4B9678 6BDFCD4B C7130203 010001A3 53305130 0F060355

1D130101 FF040530 030101FF 301F0603 551D2304 18301680 146B56E9 F770734C

B0AB7360 B806E9E1 E1E15921 B3301D06 03551D0E 04160414 6B56E9F7 70734CB0

AB7360B8 06E9E1E1 E15921B3 300D0609 2A864886 F70D0101 05050003 81810006

0D68B990 4F927897 AFE746D8 4C9A7374 3CA6016B EFFA1CA7 7AAD4E3A 2A0DE989

0BC09B17 5A4C75B6 D1F3AFDD F97DC74C D8834927 3F52A605 25518A42 9EA454AA

C5DCBA20 A5DA7C7A 7CEB7FF1 C35F422A 7F060556 647E74D6 BBFE116F 1BF04D0F

852768C3 2E972EEE DAD676F1 A3941BE6 99ECB9D0 F826C1F6 A944340D 14EA32

quit

ip cef

!

!

crypto vpn anyconnect flash0:/webvpn/anyconnect-win-3.1.02026-k9.pkg sequence 1

!

interface Loopback1

ip address 192.168.201.1 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet0/0

description WAN 0/0 VODAFONE WAN

ip address 203.0.113.63 255.255.255.240

no ip redirects

no ip unreachables

duplex auto

speed auto

!

!

interface Virtual-Template3

ip unnumbered Loopback1

!

ip local pool SSLVPN-pool 192.168.201.10 192.168.201.250

!

webvpn gateway gateway_1

hostname vpn.innervate.nl

ip address 203.0.113.63 port 443

http-redirect port 80

ssl trustpoint VPN-test2

inservice

!

webvpn context webvpn-context

secondary-color white

title-color #669999

text-color black

virtual-template 3

aaa authentication list webvpn-auth

gateway gateway_1

!

ssl authenticate verify all

inservice

!

policy group policy_1

functions svc-enabled

svc address-pool "SSLVPN-pool" netmask 255.255.255.0

svc keep-client-installed

svc split include 192.168.174.0 255.255.255.0

svc split include 192.168.91.0 255.255.255.0

default-group-policy policy_1

!

end

Anmerkung: Detaillierte Konfigurationsanleitungen zum Einrichten von SSL VPN auf einem Cisco IOS-Gerät finden Sie unter AnyConnect VPN (SSL)-Client auf dem IOS-Router mit CCP-Konfigurationsbeispiel.

Überprüfung

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Um die Fehlerbehebung für den gesamten Authentifizierungsprozess für eine eingehende AnyConnect-Clientverbindung zu ermöglichen, können Sie die folgenden Debugging-Anweisungen verwenden:

- Debug Radius-Authentifizierung

- debuggen aaa authentication

- WebvPn-Debug-Authentifizierung

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das Output Interpreter Tool, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Anmerkung: Weitere Informationen zu Debug-Befehlen vor der Verwendung von Debug-Befehlen finden Sie unter Wichtige Informationen.