Inhalt

Einschränkungen

Bekannte Probleme

Revisionsverlauf

Dieser Ratgeber enthält Informationen zur Betaversion von Linux Connector Ubuntu 1.15.0.

WICHTIG! Diese Beta-Version ist für den Einsatz in Test- und Evaluierungsumgebungen vorgesehen. Vollständige Produktionsunterstützung für Ubuntu wird in der für Januar 2021 geplanten Version von Linux Connector verfügbar sein.

Anweisungen zur Bereitstellung des Linux Connectors unter Ubuntu finden Sie im Artikel AMP für Endgeräte Linux Connector unter Ubuntu.

Einschränkungen

- Dieser Beta-Connector isoliert keine Dateien, die sich in der folgenden Liste von Verzeichnissen befinden:

- Ubuntu Essential-Befehlsbibliotheken: /bin/

- Ubuntu Nicht-essenzielle Befehlsbibliotheken: /usr/bin/

- Ubuntu Essential-Systembinaries: /sbin/

- Ubuntu Nicht-essenzielle Systembinärdateien: /usr/sbin/

- Ubuntu Essential Libraries: /lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/)),

- Ubuntu Nicht-essenzielle Bibliotheken: /usr/lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/))

- Ubuntu-Konfigurationsdateien: /etc/

- Ubuntu-Startladedateien: /boot/

- Ubuntu Linux-Headerdateien: /usr/src/linux-Header-*

- Cisco AMP Connector: /opt/cisco/amp/

Hinweis: Diese Einschränkung wird in der offiziellen Version von Ubuntu Connector entfernt.

Bekannte Probleme

- Die Fehleranleitung für Fehler 11 (fehlende Systemabhängigkeit) in der Konsole und Ampcli wurde für Ubuntu nicht aktualisiert. Eine Anleitung zur Behebung dieses Fehlers finden Sie im Linux Kernel-Devel Fault Artikel.

Revisionsverlauf

10. Dez. 2020

- Erstversion