Inhalt

Einführung

Im Folgenden finden Sie einige Grundlagen und eine allgemeine Übersicht zum Linux Connector für AMP für Endgeräte.

Systemanforderungen

Folgende Betriebssysteme werden unterstützt: Kompatibilität von Linux-Betriebssystemen

- Mindestens 1,5 GB verfügbarer Festplattenspeicher ist für eine angemessene Funktionsweise des AMP Connectors erforderlich.

Netzwerkanbindungsanforderungen

Siehe Required-Server-Addresses-for-Advanced-Malware-Protection-AMP

Installation

Ergebnisse der erfolgreichen lokalen Installation von CentOS 6.4 (Final)

/var/log/messages

Mar  3 14:47:34 vmc stabulic: cisco-amp: starting rpm pre scriptlet (1)

Mar  3 14:47:34 vmc stabulic: cisco-amp: rpm pre scriptlet done

Mar  3 14:47:35 vmc stabulic: cisco-amp: starting rpm post scriptlet (1)

Mar  3 14:47:35 vmc stabulic: cisco-amp: skip installing redirfs since it is already installed

Mar  3 14:47:35 vmc stabulic: Mar 03 14:47:35 vmc AMPInstaller[2107]: Info: executing post

Mar  3 14:47:35 vmc stabulic: Mar 03 14:47:35 vmc AMPInstaller[2107]: Info: sending event

Mar  3 14:47:35 vmc ampinsthelper: Set minimum reported log level to error

Mar  3 14:47:36 vmc ampinsthelper: Shutdown file logger for module:ampsupport

Mar  3 14:47:36 vmc stabulic: Mar 03 14:47:36 vmc AMPInstaller[2107]: Info: event sent

Mar  3 14:47:36 vmc stabulic: Mar 03 14:47:36 vmc AMPInstaller[2107]: Info: starting connector

Mar  3 14:47:36 vmc kernel: Kernel logging (proc) stopped.

Mar  3 14:47:36 vmc rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10" x-pid="1133" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.

Mar  3 14:47:37 vmc kernel: imklog 5.8.10, log source = /proc/kmsg started.

Mar  3 14:47:37 vmc rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10" x-pid="2136" x-info="http://www.rsyslog.com"] start

Mar  3 14:47:37 vmc init: /etc/init.conf: Unable to load configuration: No such file or directory

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: redirfs already loaded

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: loading avflt

Mar  3 14:47:37 vmc kernel: Cisco Anti-Virus Filter for the RedirFS Framework 1.0. Based on RedirFS AVFlt 0.6 <www.redirfs.org>

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: avflt loaded

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: loading ampnetworkflow

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: ampnetworkflow loaded

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: done

Mar  3 14:47:37 vmc ampdaemon: Set minimum reported log level to notice

Mar  3 14:47:37 vmc stabulic: Mar 03 14:47:37 vmc AMPInstaller[2107]: Info: connector started

Mar  3 14:47:37 vmc stabulic: cisco-amp: rpm post scriptlet done

Mar  3 14:47:37 vmc yum[1995]: Installed: ciscoampconnector-1.0.0.184-1.el6.x86_64 [root@vmc cisco]# ps aux | grep -i amp root        825  0.0  1.1 203376 11532 ?        Ssl  13:47   0:00 /opt/cisco/amp/bin/ampmon -addr=

root       2166  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:47   0:00 [csco_amp_msg_wq]

root       2167  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:47   0:00 [csco_amp_prc_wq]

root       2170  1.4  3.7 814824 37540 ?        Ssl  14:47   0:02 /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

root       2264  0.0  0.0 103240   884 pts/0    S+   14:50   0:00 grep -i amp

[root@vmc amp]# lsof -p 825 COMMAND PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME

ampmon  825 root  cwd    DIR  253,0     4096      2 /

ampmon  825 root  rtd    DIR  253,0     4096      2 /

ampmon  825 root  txt    REG  253,0  6775183 262792 /opt/cisco/amp/bin/ampmon (deleted)

ampmon  825 root  mem    REG  253,0  1921216 654097 /lib64/libc-2.12.so

ampmon  825 root  mem    REG  253,0   142640 654121 /lib64/libpthread-2.12.so

ampmon  825 root  mem    REG  253,0   154664 654085 /lib64/ld-2.12.so

ampmon  825 root    0u   CHR    1,3      0t0   4418 /dev/null

ampmon  825 root    1u   CHR    1,3      0t0   4418 /dev/null

ampmon  825 root    2u   CHR    1,3      0t0   4418 /dev/null

ampmon  825 root    3r   REG  253,0    26555 393043 /var/log/cisco/ampdaemon.log (deleted)

ampmon  825 root    5r   DIR   0,10        0      1 inotify

ampmon  825 root    6w   REG  253,0     1508 393591 /var/log/cisco/ampmon.log [root@vmc amp]# lsof -p 2170 COMMAND    PID USER   FD   TYPE             DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME

ampdaemon 2170 root  cwd    DIR              253,0     4096      2 /

ampdaemon 2170 root  rtd    DIR              253,0     4096      2 /

ampdaemon 2170 root  txt    REG              253,0  7717228 262795 /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    27424 654111 /lib64/libnss_dns-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    65928 654113 /lib64/libnss_files-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0  1921216 654097 /lib64/libc-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    67592 654184 /lib64/libbz2.so.1.0.4

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   110960 654123 /lib64/libresolv-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   596272 654105 /lib64/libm-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   142640 654121 /lib64/libpthread-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    16304 654201 /lib64/libuuid.so.1.3.0

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    19536 654103 /lib64/libdl-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    43880 654125 /lib64/librt-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    88600 654152 /lib64/libz.so.1.2.3

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   206672 654199 /lib64/libidn.so.11.6.1

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   154664 654085 /lib64/ld-2.12.so

ampdaemon 2170 root    0u   CHR                1,3      0t0   4418 /dev/null

ampdaemon 2170 root    1u   CHR                1,3      0t0   4418 /dev/null

ampdaemon 2170 root    2u   CHR                1,3      0t0   4418 /dev/null

ampdaemon 2170 root    3u  unix 0xffff88003d8e1c80      0t0  17076 socket

ampdaemon 2170 root    4w   REG              253,0     1871 393045 /var/log/cisco/ampdaemon.log

ampdaemon 2170 root    5r   CHR                1,9      0t0   4423 /dev/urandom

ampdaemon 2170 root    6u   REG              253,0    46080 262812 /opt/cisco/amp/etc/cloud_query.cache

ampdaemon 2170 root    7u   REG              253,0     2048 262813 /opt/cisco/amp/etc/events.db

ampdaemon 2170 root    8u  sock                0,6      0t0  17096 can't identify protocol

ampdaemon 2170 root    9r  FIFO                0,8      0t0  17118 pipe

ampdaemon 2170 root   10w  FIFO                0,8      0t0  17118 pipe

ampdaemon 2170 root   11r   REG                0,3        0  17119 /proc/2170/mounts

ampdaemon 2170 root   12u   CHR              248,0      0t0  17062 /dev/ampavflt

ampdaemon 2170 root   13u   REG              253,0     8192 262819 /opt/cisco/amp/etc/quarantine/quarantine.db

ampdaemon 2170 root   14u   REG              253,0    27648 262844 /opt/cisco/amp/etc/quarantine/retrospective.db

ampdaemon 2170 root   15u  unix 0xffff88003b5503c0      0t0  17121 /var/run/sfampd

ampdaemon 2170 root   17r  IPv4              17549      0t0    TCP 172.16.168.139:48668->ec2-46-51-181-139.eu-west-1.compute.amazonaws.com:https (ESTABLISHED)

ampdaemon 2170 root   18r  IPv4              17182      0t0    TCP 172.16.168.139:49661->ec2-52-16-63-115.eu-west-1.compute.amazonaws.com:https (CLOSE_WAIT)

ampdaemon 2170 root   19u  sock                0,6      0t0  17194 can't identify protocol

root@vmc cisco]# ls -al /var/log/cisco/ total 16

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Mar  3 14:47 .

drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Mar  3 14:47 ..

-rw-------. 1 root root    0 Mar  3 14:47 ampcli.log

-rw-------. 1 root root 1871 Mar  3 14:47 ampdaemon.log

-rw-------. 1 root root    0 Mar  3 14:47 ampinstaller.log

-rw-------. 1 root root 1256 Mar  3 14:50 ampmon.log binaries in /opt/cisco/amp/bin/

[root@vmc ~]# initctl start cisco-amp

cisco-amp start/running, process 1567

[root@vmc ~]# /opt/cisco/amp/bin/ampcli status

[logger] Set minimum reported log level to notice

Trying to connect...

Connected.

Status: Connected

Scan: Ready for scan

Last Scan: 2016-05-02 08:01 PM

Policy: Protect Policy for FireAMP Linux (#446)

[root@vmc ~]# initctl stop cisco-amp

cisco-amp stop/waiting

AMP-Dienst für Rrhel 6 deaktivieren

# initctl stop cisco-amp

# mv /etc/init/cisco-amp.conf /etc/init/cisco-amp.conf.disabled

# mv /etc/init/cisco-ampupdater.conf /etc/init/cisco-ampupdater.conf.disabled

# chmod -x /etc/cron.hourly/cisco-ampupdater.cron

Connector-Richtlinie

Die Kunden sehen zwei automatisch in ihrer AMP-Konsolenrichtlinienliste erstellte Richtlinien.

Überwachungsrichtlinie für AMP für Endgeräte Linux Connector

Schutzrichtlinie für AMP für Endgeräte Linux Connector

Der einzige Unterschied zwischen den beiden Richtlinien ist der Dateikonvertierungsmodus.

Datei -> Modi -> Dateikonvertierung

Audit - Audit

Schutz - Quarantäne

Kunden können diese Richtlinien bearbeiten, die Richtlinien für die Konfiguration kopieren oder komplett eine neue Richtlinie erstellen.

Große Konfigurationsunterschiede mit anderen Anschlüssen

Keine Konfiguration der Client-Benutzeroberfläche

Nur Kommunikation Port 443

Datei -> Modus -> Im Ausführungsmodus ist "Passiv".

Netzwerk -> DFC -> Erkennungsaktion lautet "Audit" (nur Audit)

Richtlinien - Dateimodus

Im Ausführungsmodus

Verhindert den Modus "Aktiv", der zu extremen Leistungseinbußen führen kann.

Im Modus "Passive" (Passiv) ist die Ausführung zulässig, während die Einstufung festgestellt wird. Der Prozess wird beendet, wenn die Einstufung schädlich ist.

Maximale Größe der Scan-Datei: 5 MB

Maximale Größe des Scan-Archivs - 50 MB

Hinweis: Diese Größen können sich in Zukunft ändern. Diese Größen entsprechen den Mac/OSX-Richtlinieneinstellungen.

Richtlinien - DFC (Device Flow Correlation)

Die Erkennungsaktion ist standardmäßig auf "Audit" (Audit) festgelegt und kann nicht konfiguriert werden. DFC-Ereignisse werden generiert, wenn eine Erkennung vorliegt. Der Netzwerkfluss wird jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht beendet. Dies ist beabsichtigt

Richtlinien - Offline-Engines

ClamAV

ClamAV ist eine Offline-Engine, die in den Linux Connector integriert ist - standardmäßig aktiviert.

Insgesamt bedeutet dies, dass ca. 200 MB Festplattenspeicher für die Installation benötigt werden und verfügbar sein muss, um sicherzustellen, dass genügend Platz für ClamAV-Definitionen vorhanden ist.

Funktionen derzeit nicht verfügbar

TETRA

Es gibt kein TETRA-Modul, da es nur für Windows ist.

SPERO und Ethos

SPERO- und Ethos-Engines gelten auch nur für Windows-Dateien und sind nicht im Linux Connector implementiert.

Die Informationen dieser Engines werden in 1:1-Matches in der AMP-Cloud umgewandelt - der Linux Connector deckt diese ab, da 1:1 für die Schwerarbeit eingesetzt wird.

Häufig gestellte Fragen:

Frage: Wird es zusätzliche Linux-Versionen geben?

Antwort: Es werden zukünftig weitere Versionen von Linux hinzugefügt.

Frage: Wird Private Cloud unterstützt?

A: Ja, da VPC 2.4.1 Mac und Linux unterstützt werden.

Frage: Werden benutzerdefinierte Kernels unterstützt?

Antwort: Nein. Benutzerdefinierte kompilierte Kernels werden derzeit nicht unterstützt. der AMP Connector ist nur für die Arbeit mit ursprünglich gelieferten Kernels mit Red Hat, CentOS und Ubuntu LTS zertifiziert. Kunden müssen mit dem AMP Support and Engineering-Team zusammenarbeiten, bevor sie versuchen, auf Betriebssystemen mit benutzerdefinierten kompilierten Kerneln bereitzustellen.