Inhalt

Einführung

Welche AV-Inkompatibilitäten sind mit dem Cisco AMP für Endgeräte Linux-Connector bekannt?

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Anti-Virus (AV)-Inkompatibilitäten auf dem Linux-Connector von AMP für Endgeräte.

Welche AV-Inkompatibilitäten sind mit dem Cisco AMP für Endgeräte Linux-Connector bekannt?

Die Liste der AV-Anwendungen, die bekanntermaßen den Linux-Anschluss von AMP für Endgeräte stören, ist wie folgt:

- F-Secure Linux Security auf RHEL/CentOS 6.x.

- Kaspersky Endpoint Security.

- McAfee VSE für Linux.

- McAfee Endpoint Security für Linux.

- Sophos Server Security 9 auf RHEL/CentOS 6.x.

- Symantec-Endgeräteschutz.

- Carbon Black auf RHEL 7.

- Trend Micro DSA (Deep Security Agent).

Hinweis: Es können zusätzliche Anwendungen oder Updates vorliegen, die zu Problemen mit kompatiblen Anwendungen führen können. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, insbesondere im Linux-Kapitel (https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf ).