Inhalt

Einleitung

Red Hat Enterprise Linux/CentOS (x86-64)

Oracle Linux (x86-64)

AlmaLinux und Rocky Linux (x86-64)

Ubuntu LTS (x86-64)

Debian(x86-64)

Ubuntu LTS und Debian(x86-64)

Amazon Linux 2 (x86-64)

SUSE Linux Enterprise und openSUSE Leap (x86-64)

Legende

Siehe auch

Einleitung

In diesem Dokument werden Informationen zur Betriebssystemkompatibilität für den Cisco Secure Endpoint Linux-Connector beschrieben.

Red Hat Enterprise Linux/CentOS (x86-64)

Connector Download-Paketname

RHEL/CentOS-Version

Mindestversion des unterstützten Kernels

Cisco Secure Endpoint Linux Connector-Version

1.11.1

zu

1.12.4

1.12.5

zu

1.12.7

1.13.0

zu

1.15.0

1.15.1

zu

1.17.0

1.17.1

zu

1.19.0

1.20.0

und

neuere

RHEL/CentOS 6**

6.4

2.6.32-358

6.5

2.6.32-504

6.6

2.6.32-504

6.7

2.6.32-573

6.8

2.6.32.642

6.9

2.6.32-696

6.10

2.6.32-754

RHEL/CentOS 7

7.2

3.10.0-327

7.3

3.10.0-514

7.4

3.10.0.693

7.5

3.10.0-862

7.6

3.10.0-957

7.7

3.10.0-1062

7.8

3.10.0-1127

7.9

3.10.0-1160

RHEL/CentOS 8

8.1

4.18.0-147

8.2

4.18.0-193

8.3

4.18.0-240

8.4

4.18.0-305

8.5

4.18.0-348

8.6

4.18.0-372

8.7

4.18.0-425

RHEL 9

9.0

5.14.0-70

9.1

5.14.0-162

* Enterprise Linux-Distributionen, die vor den neuesten RHEL/CentOS-Versionen, wie CentOS Stream, gewartet werden, werden derzeit vom Cisco Secure Endpoint Linux-Connector nicht unterstützt.

** Red Hat Enterprise Linux 6 hat am 15. Februar 2023 den Legacy-Support eingegeben. Details zum Legacy-Support finden Sie unter Konfigurieren einer Richtlinie für sichere Endgeräte für ältere Linux-Betriebssysteme.

Oracle Linux (x86-64)

Connector Download-Paketname

Oracle Linux Version

Mindestversion des unterstützten Kernels (RHCK/UEK)

Cisco Secure Endpoint Linux Connector-Version

1.12.1

und

früher

1.12.2

1.12.3

zu

1.12.4

1.12.5

zu

1.12.7

1.13.0

zu

1.15.0

1.15.1

zu

1.17.0

1.17.1

zu

1.17.2

1.18.0

zu

1.19.0

1.20.0

und

neuere

RHEL/CentOS 6*

6.10

2.6.32-754 (RHCK)

RHEL/CentOS 7

7.7

3.10.0-1062 (RHCK)

4.14.35-1902 (UK)

7.8

3.10.0-1127 (RHCK)

4.14.35-1902 (UK)

7.9

3.10.0-1160 (RHCK)

5.4.17-2011 (UK)

RHEL/CentOS 8

8.1

4.18.0-147 (RHCK)

8.2

4.18.0-193 (RHCK)

5.4.17-2011 (UK)

8.3

4.18.0-240 (RHCK)

5.4.17-2011 (UK)

8.4

4.18.0-305 (RHCK)

5.4.17-2102 (UK)

8.5

4.18.0-348 (RHCK)

5.4.17-2136 (UK)

8.6

4.18.0-372 (RHCK)

5.4.17-2136 (UK)

8.7

4,18,0-425 (RHCK)

5.15.0-3 (UK)

RHEL 9

9.0

5.14.0-70 (RHCK)

5.15.0-0 (UK)

9.1

5.14.0-162 (RHCK)

5.15.0-3 (UK)

* Red Hat Enterprise Linux 6 hat am 15. Februar 2023 den Legacy-Support eingegeben. Details zum Legacy-Support finden Sie unter Konfigurieren einer Richtlinie für sichere Endgeräte für ältere Linux-Betriebssysteme.

AlmaLinux und Rocky Linux (x86-64)

Connector Download-Paketname

AlmaLinux und Rocky Linux

Mindestversion des unterstützten Kernels

Cisco Secure Endpoint Linux Connector-Version

1.17.2

und

früher

1.18.0

zu

1.19.0

1.20.0

und

neuere

RHEL/CentOS 8

8,3*

4.18.0-240

8.4

4.18.0-305

8.5

4.18.0-348

8.6

4.18.0-372

8.7

4.18.0-425

RHEL 9

9.0

5.14.0-70

9.1

5.14.0-162

* Gilt nur für AlmaLinux

Ubuntu LTS (x86-64)

Connector Download-Paketname

Ubuntu LTS-Version

Mindestversion des unterstützten Kernels

Cisco Secure Endpoint Linux Connector-Version

1.15.0

und

früher

1.15.1

1.15.2

1.15.4

zu

1.16.0

1.16.1

zu

1.17.0

1.17.1

zu

1.18.1

1.19.0

zu

1.20.3

1.20.4

und

neuere

Ubuntu 18,04

18.04.2

4.18.0-15-generisch

18.04.3

5.0.0-23-generisch

18.04.4

5.3.0-28-generisch

18.04.5

5.4.0-42-generisch

18.04.6

5.4.0-84-generisch

Ubuntu 20,04

20.04.0

5.4.0-26-generisch

20.04.1

5.4.0-42-generisch

20.04.2

5.4.0-66-generisch

20.04.3

5.11.0-37-generisch

20.04.4

5.13.0-30-generisch

22.04.0

5.15.0-25-generisch

22.04.1

5.15.0-43-generisch

22.04.2

5.19.0-32-generisch

Hinweis: Der Linux-Connector 1.15.0 war eine Beta-Version für Ubuntu, die für die Evaluierung in Testumgebungen vorgesehen war.

Debian (x86-64)

Connector Download-Paketname

Debian-Veröffentlichung

Mindestversion des unterstützten Kernels

Cisco Secure Endpoint Linux Connector-Version

1.18.1

und

früher

1.19.0

und

neuere

Ubuntu 18,04

10

4.19.0-9

11

5.10.0-8

Ubuntu LTS und Debian (x86-64)

Cisco Secure Endpoint Linux Connector-Version

Maximale unterstützte Ubuntu-/Debian-Kernel-Nebenversion

1.15.1 - 1.15.3

5.10

1.15.4 - 1.15.6

5.11

1.16.0

5.12

1.16.1

5.13

1.16.2 - 1.17.2

5.14

1.18.0 - 1.20.3

5.16

1.20.4 und höher

5.19

Amazon Linux 2 (x86-64)

Connector Download-Paketname

Cisco Secure Endpoint Linux Connector-Version

Kernel-Versionen*

Amazon Linux 2

1.16.0

4.14.181-142.260 (29.5.2020) bis 4.14.232-177.418 (17.6.2021)

1.16.1

17.09.2020 bis 13.08.2021 (vom 4.14.193-149.317)

1.16.2

4.14.2001-155.322 (21.10.2020) bis 4.14.248-189.473 (5.10.2021)

1.17.0

4.14.2003-156.332 (11.11.2020) bis 4.14.252-195.483 (03.11.2021)

1.17.1 - 1.17.2

4.14.2003-156.332 (11.11.2020) bis 4.14.252-195.483 (03.11.2021)

1.18.0

4.14.2009-160.339 (18.12.2020) bis 4.14.262-200.489 (05.02.2022)

1.18.1

4.14.2009-160.339 (18.12.2020) bis 4.14.268-205.500 (8.03.2022)

1.19.0

4.14.2009-160.339 (18.12.2020) bis 4.14.268-205.500 (8.03.2022)

1.20.0

4.14.225-168.357 (18.03.2021) bis 4.14.281-212.502 (6.06.2022)

1.20.1

4.14.238-182.422 (21.07.2021) bis 4.14.294-220.533 (4.10.2022)

1.20.2 - 1.20.3

4.14.246-187.474 (10.1.2021) bis 4.14.301-224.520 (10.12.2022)

1.20.4

4.14.256-197.484 (12.08.2021) bis 4.14.305-227.531 (20.02.2023)

Hinweis*: Da es sich bei Amazon Linux um ein Rolling-Release-Betriebssystem handelt, unterstützt jede Secure Endpoint Linux Connector-Version die 18 neuesten Amazon Linux 4.14 Kernel vor der Veröffentlichung einer bestimmten Connector-Version. Der Linux-Connector unterstützt zusätzlich zu den oben aufgeführten Kernel auch alle Kernel 4.18 und höher sowie die Kernel der 5.x-Serie.

SUSE Linux Enterprise und openSUSE Leap (x86-64)

Connector Download-Paketname

SUSE Linux-Version

Mindestversion des unterstützten Kernels

Cisco Secure Endpoint Linux Connector-Version

1.18.1

und

früher

1.19.0

und

neuere

SUSE Enterprise/Leap 15

15 SP0/15,0

4.12.14

15 SP1/15,1

4.12.14

15 SP2/15,2

5.3.18

15 SP3/15,3

5.3.18

15 SP4/15,4

5.14.21

Legende

Kompatibel.

Beachten Sie, dass es immer empfohlen wird, die neueste verfügbare Version des Connectors zu verwenden.

Kompatibel; wird nicht mehr unterstützt.

Nicht unterstützt.

Siehe auch

- Windows Connector-Betriebssystemkompatibilität für sichere Endgeräte

- Kompatibilität mit Cisco Secure Endpoint Mac Connector OS

- Cisco Security Connector Apple iOS-Kompatibilität

- Neustartanforderungen für Cisco Secure Endpoint Linux Connector-Update

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector auf Debian-basierten Systemen

- Installation des Cisco Secure Endpoint Linux Connectors

- Cisco Secure Endpoint Linux-Connector-Fehler

- Linux-Kernel-Devel-Fehler

- Erstellen von Cisco Secure Endpoint Linux Connector Kernel-Modulen