Inhalt

Einleitung

Enterprise Linux Version 6

Enterprise Linux Version 7

Enterprise Linux Version 8

Ubuntu Release 20.04 LTS

Amazon Linux Version 2

Legende

Hinweise

Einleitung

Diese Tabelle enthält die Reboot-Anforderungen für Aktualisierungen des Cisco Secure Endpoint Linux Connectors. Weitere Informationen zu unterstützten Betriebssystemen für den Linux-Anschluss finden Sie im Artikel zur Kompatibilität von Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS.

Enterprise Linux Version 6

Von Version

An Version

1.7.0

und neueren

1.8.1

und neueren

1.10.0

und neueren

1.12.2

und neueren

1.12.4

und neueren

1.7.0 und höher

Siehe Hinweis 1

Siehe Hinweis 3

Siehe Hinweis 4

1.8.1 und höher

1.10.0 und höher

1.12.2 und höher

1.12.4 und höher

Enterprise Linux Version 7

Von Version

An Version

1.7.0

1.8.0

1.8.1

1.8.4

1.9.0

1.9.1

1.10.0

und neueren

1.6.0

1.7.0

1.8.0

1.8.1

Siehe Hinweis 2

1.8.4

1.9.0

1.9.1 und höher

Enterprise Linux Version 8

Von Version

An Version

1.13.0

und neueren

1.13.0 und höher

Ubuntu Release 20.04 LTS

Von Version

An Version

1.15.0

und neueren

1.15.0 und höher

Amazon Linux Version 2

Von Version

An Version

1.16.0

und neueren

1.16.0 und höher

Legende

Neustart nicht erforderlich

Neustart kann erforderlich sein

Neustart erforderlich

Hinweise

1. Neustarten erforderlich, um das RedirFS-Kernelmodul zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter CSCvo74991.

2. Neustart erforderlich, wenn RHEL/CentOS 7.5 (3.10.0-862-Kernel) oder höher ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter CSCvn39498.

3. Neustarten erforderlich, um das RedirFS-Kernelmodul zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter CSCvt25576.

4. Neustarten erforderlich, um RedirFS-Kernelmodule zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter CSCvt54122 und CSCvu07130.