Inhalt

Einleitung

Unterstützte Versionen

Kompatibilität mit Mac Connector OS

Legende

Siehe auch

Einleitung

In diesem Dokument werden Informationen zur Betriebssystemkompatibilität für den Cisco Secure Endpoint Mac-Connector beschrieben.

Unterstützte Versionen

Einige der aufgelisteten Versionen werden nicht mehr unterstützt und sind als Verlaufsreferenz enthalten. Siehe Richtlinie zur Unterstützung sicherer Endgeräte-Connectors für Details zu unterstützten Steckverbinderversionen.

Kompatibilität mit Mac Connector OS

MacOS

Version

Cisco Secure Endpoint Mac Connector-Version

1.11.1

zu

1.12.7

1.14.0

zu

1.15.3

1,15,4*

zu

1.15.6

1.16.0

zu

1.16.3

1.18.0

zu

1.18.1

1.20.0 **

1.21.0

und

neuere

10.13

10.14

10.15

11 bis 11.2

11.3 und höher

12

13

Hinweis*: Beginn der nativen Unterstützung für die ARM-Architektur

Hinweis**: Ein Upgrade von Softwareversionen, die älter als 1.11 sind, auf Version 1.20 oder höher ist nicht möglich.  Führen Sie ein Upgrade auf eine Version zwischen 1.11 und 1.18 durch, und aktualisieren Sie dann auf Version 1.20 oder höher.

Legende

Kompatibel.

Beachten Sie, dass es immer empfohlen wird, die neueste verfügbare Version des Connectors zu verwenden.

Kompatibel; wird nicht unterstützt.

Nicht unterstützt.

Siehe auch

- Windows Connector-Betriebssystemkompatibilität für sichere Endgeräte

- Cisco Security Connector Apple iOS-Kompatibilität

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector-Betriebssystemkompatibilität

- Neustartanforderungen für Cisco Secure Endpoint Linux Connector-Update