Inhalt

Diese Tabelle enthält die Neustartanforderungen für Windows Connector-Updates für AMP für Endgeräte.

Bei allen Versionen vor 5.1.3 muss ein Neustart durchgeführt werden, wenn ein Upgrade durchgeführt wird.

Upgrades von einer Version unter 7.x.x auf eine Version über 7.x.x erfordern einen Neustart.

Upgrades von einer 7.x.x-Version auf eine höhere 7.x.x-Version sollten keinen Neustart erfordern, außer in unerwarteten Fällen.

Für ein Upgrade von 7.2.3.11648 auf eine neuere Version ist ein Neustart aufgrund eines Fehlers in dieser Version erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter CSCvt56075.

Unter bestimmten Bedingungen ist bei einem Upgrade auf Connector 7.3.1 und neuere Versionen ein Neustart erforderlich, wenn ein älterer DFC-Treiber vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter CSCvv20713.

An Version

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

7.0.5 und höher

Von Version

5.1.3

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

Legende

Neustart nicht erforderlich

Reboot empfohlen

Neustart erforderlich