Inhalt

Einleitung

Hardware-Support

Desktop

Server

Einleitung

In diesem Dokument wird die Betriebssystemkompatibilität für unterstützte Versionen des Windows Connectors für sichere Endgeräte beschrieben.

Hardware-Support

Der Steckverbinder läuft auf 32-Bit- und 64-Bit-Intel x86-Prozessoren (ab Version 8.0.1 werden nur noch 64-Bit-Versionen von Windows unterstützt).

Hinweis: Private Cloud unterstützt Windows Connector-Versionen bis 8.1.5.

Desktop

Version des Windows Connectors für sichere Endgeräte

8.1.7

8.1.5

8.1.3

8.0.1

7.5.11

7.5.9

7.5.7

7.5.5

7.5.3

7.5.1

7.4.5

7.4.3

7.4.1

Windows 7 (ESU erforderlich)

KB5003228

KB5003228

KB5003228

Windows 8

Windows 8.1

KB5011564

KB5011564

KB5011564

Windows 10, Version 21H1

KB5011487

KB5011487

KB5011487

KB5011487

KB5011487

KB5011487

Windows 10, Version 21H2

KB5011487

KB5011487

KB5011487

KB5011487

KB5011487

KB5011487

Windows 10, Version 22H2

Windows 11

KB5011493

KB5011493

KB5011493

KB5011493

KB5011493

KB5011493

Windows 11, Version 22H2

Windows 10 IoT Enterprise*

* Der Connector von IoT Enterprise unterstützt HORM, UWF und Kenna Risk Score nicht. Siehe Inkompatible Software und Konfigurationen.

Server

Version des Windows Connectors für sichere Endgeräte

8.1.7

8.1.5

8.1.3

8.0.1

7.5.11

7.5.9

7.5.7

7.5.5

7.5.3

7.5.1

7.4.5

7.4.3

7.4.1

Windows Server 2008 R2 (ESU erforderlich)

KB5011552

KB5011552

KB5011552

Windows Server 2012

KB5011535

KB5011535

KB5011535

Windows Server 2012 R2

KB5011564

KB5011564

KB5011564

Windows Server 2016 (Desktop- und Server-Core)

KB5011495

KB5011495

KB5011495

KB5011495

KB5011495

KB5011495

Windows Server 2019 (Desktop- und Server-Core)

KB5011503

KB5011503

KB5011503

KB5011503

KB5011503

KB5011503

Windows Server 2022

KB5011497

KB5011497

KB5011497

KB5011497

KB5011497

KB5011497

Legende

Unterstützt

Nicht unterstützt

Aktuelle Versionen von Secure Endpoint Connectors für Unterstützung älterer Betriebssysteme

Betriebssystem

Aktuelle Version

Veröffentlichungsdatum

Windows 7

Windows Connector v7.5.5

25. Mai 2022

Windows 8

Windows Connector v7.5.5

25. Mai 2022

In dieser Tabelle sind die aktuellen Versionen der Connectors aufgeführt, die für ältere Windows-Betriebssysteme verfügbar sind. Für die aufgeführten Betriebssysteme sind diese speziellen Versionen des Steckverbinders erforderlich. Updates für ältere Betriebssysteme bieten nur kritische Fehlerbehebungen und technischen Support, bis Cisco das offizielle Ende des Supports für das Betriebssystem und die Connector-Version angekündigt hat.

Weitere Informationen zur Softwareunterstützung für Secure Endpoint Connector finden Sie unter Secure Endpoint Connector Support Policy.