Inhalt

Einführung

Secure Endpoint Linux Connectors sind unter F-Secure 11.10.68 auf CentOS 7.4.1708 ausgeschlossen.

Einführung

Einige Antivirus-Produkte müssen so konfiguriert werden, dass sie mit dem Secure Endpoint Linux-Anschluss kompatibel sind.

Secure Endpoint Linux Connectors sind unter F-Secure 11.10.68 auf CentOS 7.4.1708 ausgeschlossen.

1. F-Secure-Befehlszeile für den Standalone-Modus konfigurieren

2. Konfigurieren Sie F-Secure so, dass /opt/cisco/amp und alle Unterverzeichnisse nicht gescannt werden.

3. F-Secure konfigurieren, um Dateizugriffsoperationen von den folgenden Programmen zu einer Zulassungsliste hinzuzufügen:

- /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

- /opt/cisco/amp/bin/ampupdater

- /opt/cisco/amp/bin/ampcli

- /opt/cisco/amp/bin/ampsigncheck

- /opt/cisco/amp/bin/ampsupport

4. Konfigurieren eines sicheren Endpunkts, um die folgenden Verzeichnisse und Unterverzeichnisse auszuschließen:

- /etc/opt/f-secure

- /opt/f-secure

- /var/opt/f-secure