Inhalt

Einführung

Wie öffnen Sie den ASDM-IDM Launcher, wenn der Macintosh OS X behauptet, "Cisco ASDM-IDM" sei beschädigt und könne nicht geöffnet werden?

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Antwort auf eine spezifische Frage zur Verwaltung der Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) mit Adaptive Security Device Manager (ASDM) Version 7.1.3 und früher unter Macintosh OS X.

Wie öffnen Sie den ASDM-IDM Launcher, wenn der Macintosh OS X behauptet, "Cisco ASDM-IDM" sei beschädigt und könne nicht geöffnet werden?

Wenn Sie Adaptive Security Device Manager-IPS Device Manager Launcher (ASDM-IDM Launcher) öffnen, wird folgender Fehler angezeigt:

Dieser Fehler wird auch in der Konsole angezeigt. Sie finden die Konsole unter /Applications/Utilities/Console (Anwendungen/Dienstprogramme/Konsole).

Wie kann dieses Problem behoben werden?

Dies wird durch eine fehlende Signatur in der ASDM-IDM Launcher-Anwendung verursacht. Um dieses Problem zu vermeiden, wählen Sie Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Allgemein. Klicken Sie unter "Anwendungen herunterladen zulassen" auf das Optionsfeld Überall.

Es ist auch möglich, das Cisco ASDM-IDM-Paket zu öffnen und die Datei dm-launcher.jar direkt von /Cisco ASDM-IDM/Contents/Resources/Java/dm-launcher.jar aus zu starten. Zur Lösung dieses Problems wurde die Cisco Bug-ID CSCuh84199 geöffnet.