Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

IPsec-/PPTP-Unterstützung

Tabelle Hinweise

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument zeigt, welche Versionen von Cisco VPN Clients, VPN Concentrators, Cisco IOS® Software und die PIX-Firewall IPsec/Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) unterstützen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf diesen Software- und Hardwareversionen.

- Cisco IOS Software-Versionen 12.2.8T und höher

- Cisco VPN 3000 Concentrator

- Cisco VPN 5000 Concentrator (Cisco hat das Vertriebsende für die Cisco VPN Concentrators der Serie 5000 angekündigt. Weitere Informationen finden Sie in der Ankündigung zum Ende des Vertriebszeitraums.)

- Cisco Secure PIX Firewall und Cisco PIX Firewall Software 5.0.x bis 6.3.x

- Cisco Secure VPN Client (CSVPN) 1.0 und 1.1

Weitere Informationen finden Sie im Produktbulletin Nr. 2224 für EOS und EOL.

- Cisco VPN Client (CVPN) 2.5 und höher

- Microsoft Windows 9.x, ME, SE, XP, NT 4.0, 2000 und XP

- Solaris 2.6

- Linux 2.2.12 und 2.2.14

- Mac OS 9, 10.0 (Mac OS X), 10.1 und höher

Um die neueste VPN-Software zu erhalten, besuchen Sie das Cisco Resource Center für VPN Software Download (nur registrierte Kunden). Weitere Informationen finden Sie in der Produktliteratur zum End-of-Sale- und End-of-Life-Status von Security und VPN.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

IPsec-/PPTP-Unterstützung

Unterstützte Versionen werden als Version des Client-/Hardware-Betriebssystems aufgeführt. Beispielsweise bedeutet der Eintrag "CVPN 5000 Client 5.1.7 / 5.2.22" in der Spalte Cisco VPN 500 Concentrator und in der Zeile Windows 9x, dass IPsec/PPTP unterstützt wird, wenn:

- den PC des Endbenutzers mit Windows 9x

- führt Cisco VPN 5000 Client Version 5.1.7 aus

- und stellt eine Verbindung zum Cisco VPN 500 Concentrator her

- die VPN Concentrator-Software Version 5.2.22 ausführt

Informationen zu den in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen finden Sie in den Tabellenhinweisen.

Client-Version/Version des Hardware-Betriebssystems

Client-Betriebssystem

Cisco IOS-Software auf einem IOS-Gerät

Cisco VPN 3000 Concentrator

Cisco VPN 5000 Concentrator

Cisco PIX-Firewall

Windows 9 x+

CSVPN 1.1/12.0.7+

CVPN 3000-Client 2.5.x+

CVPN 5000 Client 5.1.7 / 5.2.22

CSVPN 1.1/5.1.x+

CVPN 3.x/12.2.8T oder 12.3

CVPN 3000 Client 2.5.x/2.5.x+

CSVPN 1.0/5.0.x

CVPN 3000-Client 3.x+/3.x+

CVPN 3000 Client 2.5.2/5.2.x+

CVPN-Client 3.x+/6.0.x+

Windows ME

CVPN 3.x/12.2.8T oder 12.3

CVPN 3000-Client 3.x+/3.x+

CVPN 5000 Client 5.1.7 / 5.2.22

CVPN 3.x+/6.0.x+

Windows NT 4.0

CSVPN 1.1/12.0.7+

CVPN 3000-Client 2.5.x+

CVPN 5000 Client 5.1.7 / 5.2.22

CSVPN 1.1/5.1.x+

CVPN 3.x/12.2.8T oder 12.3

CVPN 3000 Client 2.5.x/2.5.x+

CSVPN 1.0/5.0.x

CVPN-Client 3.x +/3.x+

CVPN 3000 Client 2.5.2/5.2.x+

CVPN-Client 3.x+/6.0.x+

Windows 2000

CVPN 3.x/12.2.8T oder 12.3

CVPN 3000-Client 3.x/3.x

CVPN 5000 Client 5.1.7/5.2.22, 5.1.10 (3DES verfügbar)

CVPN-Client 3.x+/6.0.x+

Windows XP

CVPN 3.1.2+/12.2.8T oder 12.3

CVPN 3000-Client 3.1.2+/3.x

CVPN 5000 Client 5.1.10 (3DES verfügbar) /5.2.22 [XP Home Edition oder Professional]

CVPN-Client 3.1+/6.0.x+

Palm PDA/Palm OS 3.5

MovianVPN***/3.x

Handheld oder Pocket PC/Windows CE

MovianVPN***/3.x

Solaris 2.6

CVPN-Client 3.x/12.2.8T

CVPN-Client 3.5 für Solaris/3.5

CVPN 5000 Client 5.0.8 / 5.2.22

CVPN-Client 3.5 für Solaris/6.x

Mac OS 8***** und 9***

****Netlock

CVPN 5000-Client 5.0.3/5.2.22

Mac OS 10.0 oder Mac OS X*

CVPN-Client 3.x/12.2.8T

CVPN Client 3.5 für Mac OS X / 3.5

CVPN 5000-Client 5.1.2

CVPN Client 3.5 für Mac OS X/6.x

Mac OS X.1

CVPN-Client 3.x/12.2.8T

CVPN Client 3.5 für Mac OS X / 3.5

CVPN 5000 Client 5.1.4 Versionshinweise

Mac OS X und 10.1.0 oder höher

CVPN-Client 3.6/12.2.8T

CVPN Client 3.6 für Mac OS X, Version 10.1.0 oder höher/3.0 oder höher

Version 6.1(1) oder spätere Version

Linux 2.2.12 (Red Hat 6.2 Linux (Intel) oder kompatible Distribution unter Verwendung von Kernel Version 2.2.12 oder höher)

CVPN-Client 3.x/12.2.8T

CVPN 3000-Client 3.0.8+/3.x+

Linux

CVPN-Client 3.x/12.2.8T

CVPN-Client 3.5 für Linux/3.5

CVPN-Client 3.5 für Linux/3.5

Linux 2.2.14

CVPN-Client 3.x/12.2.8T

CVPN 5000 Client 5.0.19 / 5.2.14

Linux (Intel) Kernel 2.2.5

CVPN-Client 3.x/12.2.8T

CVPN 5000 Client 5.2.X

Microsoft PPTP

Natives Microsoft PPTP/ 12.1.5T+

Natives Microsoft PPTP / 2.5+

Natives Microsoft PPTP/5.2+

3002

CVPN-Hardware-Client 3.0+/3.0+

CVPN-Hardware-Client 3.0+/6.0+

L2TP/IPSec

Microsoft (nativ)/ 12.0.7T+

Microsoft nativ/2.5+

Microsoft nativ/6.0+

Tabelle Hinweise

- CVPN ist der Cisco VPN Client (Version 2.x und höher), nicht der Cisco Secure VPN Client (nur Version 1.x).

- CSVPN ist der Cisco Secure VPN Client.

- + Unterstützung für alle späteren Versionen verfügbar.

- ++ Unterstützung für Windows 98 Second Edition (SE) im VPN 3.0-Client hinzugefügt. Für den VPN 3.1-Client ist das Betriebssystem Windows 95 Release 2 (OSR2) erforderlich.

- * Es ist keine DES-Version für Mac X verfügbar, nur 3DES.

- *** Der MovianVPN-Client ist nun End-of-Life; Weitere Informationen finden Sie unter Produktstatus - End of Life .

- **** Cisco bietet keinen OEM (Original Equipment Manufacture, OEM) für einen Mac OS 8- oder 9-VPN-Client. Ein VPN-Client zur Verwendung mit den VPN 3000-Concentrators ist über Netlock verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Support-Seite für IPsec-Aushandlung/IKE-Protokoll

- End-of-Sale- und End-of-Life-Produkte für Sicherheit und VPN

- Support-Seite für Cisco VPN Concentrator der Serie 3000

- Cisco VPN Client Support-Seite der Serie 3000

- Support-Seite für Cisco VPN 500 Concentrator

- Support-Seite für Cisco VPN 5000-Client

- Support-Seite für Cisco VPN-Clients

- PPTP-Support-Seite

- RFC 2637: Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems