Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Problem

Änderungen des Cisco IOS-Verhaltens

Lösung

Einführung

Dieses Dokument beschreibt ein Problem, das auftritt, wenn der Cisco Easy VPN-Client und der Cisco Easy VPN-Server auf derselben Schnittstelle verwendet werden, auf der Cisco IOS® Version 15.2(1)T oder höher ausgeführt wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Easy VPN-Konfigurationen verfügen.

Tipp: Konfigurationsdetails finden Sie im Easy VPN-Konfigurationshandbuch, Cisco IOS Release 15M&T.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco IOS-Versionen 15.2(1)T und höher.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Die Cisco IOS-Versionen 15.2(1)T und frühere Versionen unterstützen diese Funktionen, die in späteren Versionen nicht mehr unterstützt werden:

- Easy VPN Remote and Server on the same Interface - Diese Funktion ermöglicht die Unterstützung des Easy VPN Remote- und Easy VPN-Servers auf derselben Schnittstelle, sodass sowohl ein Tunnel zu einem anderen Easy VPN-Server eingerichtet als auch der Easy VPN-Client auf derselben Schnittstelle gleichzeitig beendet werden kann. Eine typische Anwendung ist ein geografisch verteilter Standort, für den Easy VPN Remote zur Verbindung mit einem Easy VPN-Software-Server des Unternehmens und zur Terminierung der Benutzer der lokalen Software-Clients verwendet wird.

- Easy VPN Remote und Site-to-Site auf derselben Schnittstelle - Diese Funktion ermöglicht die Unterstützung von Easy VPN Remote und Site-to-Site (Crypto Map) auf derselben Schnittstelle. So kann sowohl ein Tunnel zu einem anderen Easy VPN-Server eingerichtet werden als auch ein weiterer Site-to-Site-Zugriff auf derselben Schnittstelle gleichzeitig eingerichtet werden. Eine typische Anwendung besteht aus einem VPN-Service-Provider eines Drittanbieters, der einen Remote-Router über den Site-to-Site-Tunnel verwaltet und den Easy VPN Remote verwendet, um den Remote-Standort mit einem Easy VPN-Server des Unternehmens zu verbinden.

Tipp: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Easy VPN Remote and Server im Easy VPN Configuration Guide, Cisco IOS Release 15M&T.

Problem

Wenn Sie eine Crypto Map auf eine Schnittstelle anwenden, die bereits für IOS Easy VPN konfiguriert ist, wird der Befehl crypto map nicht auf diese Schnittstelle angewendet.

Änderungen des Cisco IOS-Verhaltens

In Cisco IOS-Versionen 15.2(1)T und höher ist dies keine unterstützte Konfiguration, da für jede Schnittstelle keine mehrere Security Association Databases (SADBs) hinzugefügt werden.

Hinweis: Dieses Problem wird in der Cisco Bug-ID CSCtx47112 nachverfolgt - Crypto Map kann nicht auf dieselbe Schnittstelle angewendet werden, die für ezvpn konfiguriert wurde.

Lösung

Um dieses Problem zu beheben, trennen Sie die Konfigurationen für die Crypto Map vom Legacy-Easy VPN, und verschieben Sie eine dieser Konfigurationen in eine VTI-basierte (Virtual Tunnel Interface-basierte) Konfiguration:

- Ändern Sie die Site-to-Site-Crypto-Map in Generic Routing Encapsulation (GRE)/IPSec mit Tunnelschutz oder Secure VTI (SVTI).

- Ändern Sie Easy VPN in FlexVPN.