Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Bedingungen

Fehlerbehebung

Herumarbeiten

Ausgabe 1

Ausgabe 2

Caveat

Das Image ist bereits im Router vorhanden.

Der Router enthält mehr als drei Images.

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt den Prozess zur Diagnose und Behebung des Problems, wenn ein Cisco IOS® XE SD-WAN-Upgrade aufgrund unzureichender Speicherkapazität fehlschlägt.

Voraussetzungen

WAN-Edge-Router

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)

- Cisco IOS® XE Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Informationen zum Cisco IOS XE SD-WAN-Upgrade Aktualisieren des Cisco IOS XE SD-WAN-Routers mithilfe von CLI oder vManage

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument basiert auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Router c1111-8P

- Softwareversion 17.3.2

- Softwareversion 17.3.4

- Router im Controller-Modus

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Bedingungen

1. Upgrade des Routermodells c1111-8p auf 17.3 und andere Versionen vor 17.5 nicht möglich.

2. Berücksichtigen Sie folgende Fehler:

Not enough space under bootflash for image download and package expansion on image installation. Required space: 1207202432 Available space: 659275776. Image installation failed.

Not enough space in SD-WAN installer filesystem. Please remove one of the installed images and try again. SD-WAN installer filesystem size - 396672 Kilobytes, Available space - 196986 Kilobytes, Required space - 243602 Kilobytes.

3. Das Upgrade schlägt wie in diesen Images gezeigt fehl:

Bild 1

Bild 2

4. Es ist nur eine Version installiert. Verwenden Sie den Befehl  show sdwan software zur Überprüfung.

Beispiel

edge#show sdwan software VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP ----------------------------------------------------------------------------------- 17.03.04a.0.5574 true true false user 2021-10-22T23:00:30-00:00 Total Space:387M Used Space:191M Available Space:192M

Fehlerbehebung

1. Nicht benötigte Dateien mit dem folgenden Befehl löschen:

delete /force /recursive bootflash:/<directory>/<file ext>

Sie können die nächste Dateiliste löschen. Dabei handelt es sich um interne Protokolle, die zur Fehlerbehebung erstellt werden.

Achtung: Löschen Sie diese, wenn Sie sicher sind, dass keine andere Untersuchung durchgeführt wird.

bootflash:/vmanage-admin/*.tar.gz

bootflash:/core/*.core.gz

bootflash:/core/*.tar.gz

bootflash:/syslog/*

bootflash:/tracelogs/*

bootflash:/crashinfo_*

Beispiel

delete /force /recursive bootflash:/tracelog/*

delete /force /recursive bootflash:/ vmanage-admin/*.tar.gz

Warnung: Löschen Sie diese Dateien nicht. Es handelt sich dabei um wichtige Dateien für die Router-Funktionalität.

bootflash:/.sdwaninstaller

bootflash:/.sdwaninstallerfs

bootflash:/.cdb_backup folder

bootflash:/sdwan folder

bootflash:/*pkg

bootflash:/*.conf.

2. Reboot hilft, den Bootflash-Speicher wie im Beispiel gezeigt freizugeben.

Vorsicht: Flaps auf Kontroll- und Datenebene beim Neustart.

*** Before Reboot *** edge#show sdwan software VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP ----------------------------------------------------------------------------------- 17.03.04a.0.5574 true true false user 2021-10-22T23:00:30-00:00 Total Space:387M Used Space:191M Available Space:192M >>> Here edge# *** Rebooting edge edge#reload Proceed with reload? [confirm]Connection to 192.168.1.6 closed by remote host. *** After Reboot *** edge#show sdwan software VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP ----------------------------------------------------------------------------------- 17.03.04a.0.5574 true true false user 2021-10-22T23:00:30-00:00 Total Space:387M Used Space:190M Available Space:193M >>>> Here

Herumarbeiten

Führen Sie die nächsten Schritte aus, wenn die vorherigen Maßnahmen zum Upgrade des Routers c1111-8p nicht funktioniert haben.

Ausgabe 1

Wenn das Upgrade-Problem auf diesen Fehler zurückzuführen ist Nicht genügend Speicherplatz unter bootflash, lesen Sie die nächsten Anweisungen.

Schritt 1: IOx aktivieren.

Config-transaction

iox

commit

end

Schritt 2: Führen Sie den nächsten Befehl aus, um das IOx-Protokoll vom Bootflash in den Flash-Speicher zu verschieben.

app-hosting move system techsupport to flash:

Schritt 3: IOx deaktivieren

Config-transaction

no iox

commit

end

Beispiel

Before IOx enabling

edge#dir

Directory of bootflash:/

<snipped>

2908606464 bytes total (646643712 bytes free)

edge#

After IOx disabling

edge#dir

Directory of bootflash:/

<snipped>

2908606464 bytes total (1671614464 bytes free)

edge#

Schritt 4: Fortsetzen des Upgrades

request platform software sdwan software install bootflash:<version.bin>

request platform software sdwan software activate <IOS version>

request platform software sdwan software upgrade-confirm

request platform software sdwan software set-default <IOS version>

Tipp: Für ein Upgrade über vManage Upgrade eines SD-WAN cEdge-Routers mit CLI oder vManage

Ausgabe 2

Wenn das Upgrade-Problem mit dem Fehler 'Nicht genügend Speicherplatz im SD-WAN-Installationsprogramm-Dateisystem' zusammenhängt, lesen Sie die folgenden Anweisungen.

Schritt 1: Melden Sie sich bei der Shell an.

Weitere Informationen finden Sie unter .

Schritt 2: Wechseln Sie zum Verzeichnis .sdwaninstaller/images. Verwenden Sie Linux-Befehle, um nach alten Dateien zu suchen und diese zu entfernen.

cd /bootflash/.sdwaninstaller/images

ls -l

rm -rf <old file>

Schritt 3: Beenden Sie die Shell mit dem Linux-Befehl.

exit

schritt 4: Fortsetzen des Upgrades

request platform software sdwan software install bootflash:<version.bin>

request platform software sdwan software activate <IOS version>

request platform software sdwan software upgrade-confirm

request platform software sdwan software set-default <IOS version>

Tipp: Für ein Upgrade über vManage Upgrade eines SD-WAN cEdge-Routers mit CLI oder vManage

Beispiel

**** Before to Clean Up **** [23-Sep-2022 18:08:05 UTC] Installing software image [23-Sep-2022 18:08:09 UTC] Current active partition: 17.03.04a.0.5574 [23-Sep-2022 18:08:10 UTC] Configuring upgrade confirm timer to 15 minutes [23-Sep-2022 18:08:11 UTC] Software image: c1100-universalk9.17.03.05.SPA.bin [23-Sep-2022 18:08:11 UTC] Software image download may take upto 180 minutes [23-Sep-2022 18:08:17 UTC] Not enough space in SDWAN installer filesystem. Please remove one of the installed images and try again. SDWAN installer filesystem size - 396672 Kilobytes, Available space - 196986 Kilobytes, Required space - 243602 Kilobytes. [23-Sep-2022 18:08:17 UTC] Failed to process device request - Error type : application Error tag : operation-failed Error info : <error-info> <bad-element>install</bad-element> </error-info> edge#show sdwan software VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP ----------------------------------------------------------------------------------- 17.03.04a.0.5574 true true false user 2021-10-22T23:00:30-00:00 Total Space:387M Used Space:190M Available Space:193M >>> Here edge# **** Clean old files from sdwaninstaller **** [edge:/]$ cd /bootflash/.sdwaninstaller/images [edge:/bootflash/.sdwaninstaller/images]$ ls -l total 2 drwxr-xr-x. 3 root root 1024 Oct 3 2019 SR_BOOT=usb0:c1100-ucmk9.16.9.3.SPA.bin drwxr-xr-x. 3 root root 1024 Sep 23 13:33 c1100-universalk9.17.03.04a.SPA.bin [edge:/bootflash/.sdwaninstaller/images]$ rm -rf SR_BOOT=usb0:c1100-ucmk9.16.9.3.SPA.bin [edge:/bootflash/.sdwaninstaller/images]$ ls -l total 1 drwxr-xr-x. 3 root root 1024 Sep 23 13:33 c1100-universalk9.17.03.04a.SPA.bin [edge:/bootflash/.sdwaninstaller/images]$ exit exit Session log harddisk:tracelogs/system_shell_R0-0.18547_0.20220923134926.bin closed. edge# edge#show sdwan software VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP ----------------------------------------------------------------------------------- 17.03.04a.0.5574 true true false user 2021-10-22T23:00:30-00:00 Total Space:387M Used Space:120M Available Space:262M >>>> Space increased **** Upgrade Successful: [23-Sep-2022 18:53:38 UTC] Installing software image [23-Sep-2022 18:53:43 UTC] Current active partition: 17.03.04a.0.5574 [23-Sep-2022 18:53:44 UTC] Configuring upgrade confirm timer to 15 minutes [23-Sep-2022 18:53:44 UTC] Software image: c1100-universalk9.17.03.05.SPA.bin [23-Sep-2022 18:53:44 UTC] Software image download may take upto 180 minutes [23-Sep-2022 18:53:54 UTC] Connection Instance: 2, Color: private1 [23-Sep-2022 18:53:54 UTC] Downloading http://192.168.16.17:8080/software/package/c1100-universalk9.17.03.05.SPA.bin?deviceId=10.10.10.10 [23-Sep-2022 19:06:04 UTC] Downloaded http://192.168.16.17:8080/software/package/c1100-universalk9.17.03.05.SPA.bin?deviceId=10.10.10.10 [23-Sep-2022 19:09:31 UTC] install_add: START Fri Sep 23 14:06:10 COT 2022 Sep 23 14:06:12.207 %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install add bootflash:c1100-universalk9.17.03.05.SPA.bin [23-Sep-2022 19:09:31 UTC] Installed 17.03.05.0.6600

Caveat

Mögliche Probleme während des Upgrades über die vManage-Benutzeroberfläche:

- Nicht genügend Speicherplatz

Fix: Überprüfen Sie den Bootflash und löschen Sie alle Bilder, die Sie nicht verwenden. Sie können alle Pakete über die CLI-Datei mit dem Befehl # delete bootflash:*17.03.01*.

Mit diesem Befehl werden alle Dateien mit dem Namen 17.03.01 gelöscht.

Edge#delete bootflash:*17.03.01* Delete filename [*17.03.01*]? Delete bootflash:/isr4300-firmware_dreamliner.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-firmware_dsp_analogbri.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-firmware_dsp_sp2700.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-firmware_dsp_tilegx.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-firmware_ngwic_t1e1.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-firmware_nim_async.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-firmware_nim_bri_st_fw.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-firmware_nim_cwan.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-firmware_nim_ge.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-firmware_nim_shdsl.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-firmware_nim_ssd.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-firmware_nim_xdsl.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-firmware_prince.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-rpboot.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm] Delete bootflash:/isr4300-firmware_sm_10g.17.03.01a.SPA.pkg? [confirm]

Sie können auch von einem USB-Laufwerk booten, alle Images vom Bootflash löschen, die bin-Datei in den Bootflash kopieren und neu starten.

Hinweis: Wenn sich der Router im Controller-Modus befindet, funktionieren alle Befehle von IOS-XE, die sich auf Pakete beziehen, nicht.

Hinweis: Ändern Sie die Boot-Variable über CLI ist auch im Controller-Modus deaktiviert. Sie können das Gerät in den autonomen Modus versetzen, ein Upgrade durchführen und es dann wieder in den Controller-Modus versetzen.

- Das Image ist bereits im Router vorhanden.

Mit dem Befehl show sdwan software können Sie überprüfen, ob die Version bereits vorhanden ist. Verwenden Sie hierzu die grafische Benutzeroberfläche (GUI) von vManage.

Korrektur: Entfernen Sie die nicht verwendeten Images über die vManage-GUI oder mit dem Befehl request platform software sdwan software remove <Name>.

- Der Router enthält mehr als drei Images.

Mit dem Befehl show sdwan software können Sie überprüfen, ob die Version bereits vorhanden ist. Verwenden Sie hierzu die grafische Benutzeroberfläche oder die Kommandozeile von vManage.

Beheben: Entfernen Sie die nicht verwendeten Images über die vManage-GUI oder mit dem Befehl request platform software sdwan software remove <Name> .

Zugehörige Informationen

- Upgrade des SD-WAN cEdge-Routers mithilfe von CLI oder vManage

- Technischer Support und Downloads von Cisco