Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Empfehlungen

Verwendete Komponenten

Hintergrund

Konfiguration

Verifizierung

Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration zur Durchführung einer statischen NAT vom serviceseitigen VRF zum Transport-VRF auf einem Cisco IOS-XE SD-WAN-Router beschrieben.

Voraussetzungen

Es müssen Cisco IOS-XE SD-WAN-Geräte mit Code der Version 17.2.1 oder höher verwendet werden.

Empfehlungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)

- Network Address Translation (NAT)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen.

- C8000V Version 17.6.3a

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Hintergrund

Zur Konfiguration des in diesem Dokument beschriebenen Services zum Transport der statischen NAT wird diese Topologie verwendet.

Konfiguration

Diese Konfiguration kann über die Router-CLI oder eine Add-On-Vorlage für vManage CLI vorgenommen werden.

NAT-Überlastungskonfiguration erforderlich

ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface <WAN Interface> overload

Konfigurieren einer statischen NAT-Anweisung

ip nat inside source static <inside local IP of server> <inside global IP of server> vrf <vrf server is in> egress-interface <WAN Interface>

Konfigurieren einer Route im VRF-Routing (Virtual Routing and Forwarding), über die der Datenverkehr für den ausgehenden Datenverkehr an die globale VRF-Instanz zurückgeleitet wird

ip nat route vrf <vrf of server> <inside global IP of server> 255.255.255.255 global

Aktivieren Sie NAT auf der Schnittstelle:

interface

ip nat outside

Beispielkonfiguration:

ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface GigabitEthernet1 overload

ip nat inside source static 192.168.173.5 172.18.123.213 vrf 10 egress-interface GigabitEthernet1

ip nat route vrf 10 172.18.123.213 255.255.255.255 global

interface GigabitEthernet1

ip nat outside

Verifizierung

Nach Abschluss der Konfiguration kann die Funktionalität mit dem Befehl show ip nat translation überprüft werden.

cEdge#sh ip nat translations

Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global

---  172.18.123.213        192.168.173.5         ---                   ---

tcp  172.18.123.213:22     192.168.173.5:22      172.18.123.224:50708  172.18.123.224:50708

tcp  172.18.123.213:53496  192.168.173.5:53496   10.165.200.226:443    10.165.200.226:443

In der obigen Ausgabe wird angezeigt, dass der Router nun über erfolgreiche NAT-Übersetzungen verfügt. Zum Testen wurde eine SSH-Sitzung mit dem PC selbst von einem anderen Gerät im Transport-VRF ausgeführt.