Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Einschränkungen

Konfiguration

Konfiguration über CLI

Konfiguration über Vorlage

Funktionsvorlage

Überprüfung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Upstream- und Downstream-Bandbreitennutzung auf einer Transportschnittstelle auf vEdge-Routern konfigurieren und überwachen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Software-defined Wide Area Network (SD-WAN)

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument basiert auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- SD-WAN-Controller (20.9.4.1)

- vEdge-Cloud-Router (20.6.4)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Die Bandbreitenfunktion für Upstream- und Downstream-Datenverkehr unterstützt das Generieren von Benachrichtigungsereignissen, wenn der Datenverkehr 85 % der gesamten verfügbaren Bandbreite an der VPN 0-WAN-Schnittstelle überschreitet.

- Wenn der an der WAN-Schnittstelle empfangene Datenverkehr 85 % der verfügbaren Bandbreite überschreitet, müssen Sie den Befehl downstream bandwidth (Downstream-Bandbreite) konfigurieren.

- Um Warnmeldungen zu generieren, wenn der über die WAN-Schnittstelle übertragene Datenverkehr 85 % der verfügbaren Bandbreite überschreitet, konfigurieren Sie den Befehl Upstream-Bandbreite.

Der Wert für "bandwidth-upstream" und "bandwidth-downstream" wird in Kbit/s angegeben. Wenn die Schnittstelle 85 % des konfigurierten Grenzwerts erreicht, wird ein Ereignis generiert.

Hinweis: Die lokal im Router generierten Ereignisse werden über das Network Configuration Protocol (NETCONF) an den Cisco Catalyst SD-WAN Manager gesendet.

Einschränkungen

- Diese Funktion wird nicht auf Cisco® IOS XE SDWAN-Geräten unterstützt, sondern auf vEdge mit Viptela OS.

- Cisco Bug-ID CSCvq89912.

Konfiguration

Konfiguration über CLI

Geben Sie die gewünschten Werte in Kbit/s ein, und speichern Sie die Konfiguration.

vEdge# config

vEdge(config)# vpn 0

vEdge(config-vpn-0)# interface ge0/0

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-upstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-downstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# commit

Konfiguration über Vorlage

Funktionsvorlage

Navigieren Sie zu Konfiguration > Vorlagen > Funktionsvorlage > Vorlage hinzufügen > VPN-Schnittstellen-Ethernet.

Geben Sie die gewünschten Werte ein, und speichern Sie die Vorlage.

Überprüfung

Verwenden Sie diese Befehle, um zu überprüfen, ob die Konfiguration korrekt angewendet wurde.

vEdge# show run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip dhcp-client

ipv6 dhcp-client

tunnel-interface

encapsulation ipsec

allow-service all

!

no shutdown

bandwidth-upstream   5

bandwidth-downstream 5

vEdge#show interface detail | begin ge0/0

----- output omitted ------

bandwidth-upstream            5

bandwidth-downstream          5

----- output omitted ------

Überprüfen Sie den Alarm am Viptela Edge-Gerät.

vEdge# show notification stream viptela

notification

eventTime 2024-04-11T17:13:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction upstream

duration 300

!

notification

eventTime 2024-04-11T16:42:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction downstream

duration 300

Auf der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) des Cisco Catalyst SD-WAN Manager wird die Benachrichtigung unter Überwachen > Protokolle > Ereignisse angezeigt.

Navigieren Sie zum Alarm, und klicken Sie auf die drei Punkte des Alarms (...) > Device details (Gerätedetails). Die Benutzeroberfläche des Cisco Catalyst SD-WAN Manager bietet alle relevanten Informationen zum Alarm:

- In welche Richtung wird der Datenverkehr übertragen?

- Der konfigurierte Schwellenwert.

- Schnittstellenname und -dauer (in Sekunden).

Zugehörige Informationen

- Befehlsreferenz

- Überwachen der Bandbreite einer Transportschaltung