Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Vorabprüfung zur Durchführung vor dem vEdge-Upgrade

Upgrade von vEdge-Routern über die grafische Benutzeroberfläche von vManage

Upgrade von vEdge-Routern über die CLI

Validierung nach dem Upgrade

Fehlerbehebung

Falsche Uhr

Zusätzliche Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird das Upgrade der Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) vEdge-Router beschrieben.

Voraussetzungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)

- Cisco Software Central - Laden Sie die Controller-Software herunter fromsoftware.cisco.com

- Kompatibilitätsmatrix für das Cisco SD-WAN

Verwendete Komponenten

Cisco vManager

Cisco vEdge-Router

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Vorabprüfung zur Durchführung vor dem vEdge-Upgrade

Vorsicht: Wenn diese Vorabprüfungen übersprungen werden, kann das vEdge-Upgrade aufgrund von unzureichendem Speicherplatz fehlschlagen.

1. Überprüfen Sie, ob die Uhr des Geräts die richtige Zeit ist.

2. Überprüfen Sie, ob die aktuelle Version die einzige ist, die unter dem Befehl show software aufgeführt ist.

vedge# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4 true true false auto 2023-10-05T16:48:45-00:00

20.9.1 false false true user 2023-05-02T19:16:09-00:00

20.6.4 false false false user 2023-05-10T10:57:31-00:00

3. Überprüfen Sie, ob die aktuelle Version unter dem Befehl show software version (Software-Version anzeigen) als Standard festgelegt ist.

vedge# request software set-default 20.9.4

status mkdefault 20.9.4: successful

vedge#

4. Wenn mehrere Versionen aufgeführt sind, entfernen Sie alle nicht aktiven Versionen, indem Sie die Befehlsanforderungs-Software remove <version> eingeben. Dadurch erhöht sich der verfügbare Speicherplatz, um mit dem Upgrade fortzufahren.

vedge# request software remove 20.9.4

status remove 20.9.4: successful

vedge-1# show software

VERSION   ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4   true   true    false    auto      2023-10-05T16:48:45-00:00

vedge-1#

5. Verwenden Sie vShell und den Befehl df -h, um sicherzustellen, dass genügend freier Speicherplatz für das Upgrade vorhanden ist.

vedge# vshel

vedge:~$ df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

none            1.4G  8.0K  1.4G   1% /dev

/dev/sda1      1013M  518M  445M  54% /boot

/dev/loop0       78M   78M     0 100% /rootfs.ro

/dev/sda2       6.0G  178M  5.5G   4% /rootfs.rw

aufs            6.0G  178M  5.5G   4% /

tmpfs           1.4G  300K  1.4G   1% /run

shm             1.4G   48K  1.4G   1% /dev/shm

tmp             600M   84K  600M   1% /tmp

tmplog          120M   37M   84M  31% /var/volatile/log/tmplog

svtmp           1.0M  312K  712K  31% /etc/sv

6. Wenn /tmp voll ist, öffnen Sie ein TAC-Serviceticket, um vor dem Upgrade Unterstützung zum Löschen von Speicherplatz im Verzeichnis /tmp/tmp zu erhalten.

Upgrade von vEdge-Routern über die grafische Benutzeroberfläche von vManage

1. Laden Sie die neue vEdge-Software über Wartung > Software-Repository in vManage hoch.

2. Gehen Sie zur Seite vManage Maintenance > Software Upgrade und wählen Sie die Geräte aus, die Sie aktualisieren möchten.

3. Klicken Sie auf Upgrade, wählen Sie die Version aus dem Dropdown-Menü aus, und klicken Sie auf Upgrade.

4. Navigieren Sie zurück zur gleichen Seite. Wählen Sie vEdge aus, und klicken Sie dann auf Activate (Aktivieren).

Anmerkung: Sie können die Schritte 3 und 4 kombinieren, wenn Sie das Kontrollkästchen neben Aktiv und Neustart aktivieren.

5. Navigieren Sie zurück zur Seite vManage Maintenance > Software Upgrade (Wartung verwalten > Software-Upgrade), und wählen Sie die Geräte aus.

6. Klicken Sie auf Standardversion festlegen, wählen Sie die Version aus dem Dropdown-Menü aus, und klicken Sie auf Standardversion festlegen.

Upgrade von vEdge-Routern über die CLI

1. Übertragen Sie die Software per scp, ftp oder ggf. über USB an den Router.

2. Installieren Sie die Software über den Befehl request software install <filePath>.

vedge2_20_6_3# request software install /home/admin/viptela-20.6.5-x86_64.tar.gz

3. Bestätigen Sie, dass die Software mit dem Befehl show software installiert wurde.

vedge# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   true     true      user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    true    false    false     user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    false   false    false     -          -

4.  Aktivieren Sie die Software über den Befehl request software activate <version>.

vedge# request software activate 20.6.5

5. Innerhalb von 15 Minuten nach dem Upgrade müssen Sie das Software-Upgrade mit dem Befehl request software upgrade-confirm bestätigen.

vedge# request software upgrade-confirm

Warnung: Wenn Sie das Upgrade nicht vor Ablauf des Zeitgebers für die Upgrade-Bestätigung bestätigen, wird die vorherige Softwareversion des Geräts wiederhergestellt. Der Aktualisierungsbestätigungs-Timer hat eine Standarddauer von 15 Minuten.

6. Setzen Sie die neu installierte Version mit dem Befehl request software set-default <version> auf die Standardversion.

vedge# request software set-default 20.6.5

This will change the default software version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vedge2_20_6_3# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   false    false     user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    false   false    true      user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    true    true     false     user       2023-10-06T00:09:40-00:00

Validierung nach dem Upgrade

- Überprüfen Sie die Steuerungsverbindungen und BFD-Sitzungen.

- Überprüfen von OMP-Routen und Service-VPN-Routen - Testen des End-to-End-Ping an jedem Service-VPN-Segment zwischen vEdge und Hub/anderen Knoten

Fehlerbehebung

Falsche Uhr

Wenn Sie diesen Fehler unten erhalten haben, überprüfen Sie, ob die Uhr des Geräts auf die richtige Zeit eingestellt ist.

The local time of vEdge router was incorrect and hence were getting following error message:

tar: md5sum: time stamp 2018-12-20 06:12:07 is 7096084.404035963 s in the future

tar: rootfs.img: time stamp 2018-12-20 06:11:44 is 7096048.610879825 s in the future

Bad signing cert

Signature verification failed.

Zusätzliche Fehlerbehebung

Sie können das vdebug im Verzeichnis /var/log/tmplog auf Fehler in Bezug auf das Upgrade überprüfen.

Zugehörige Informationen

Upgrade von SD-WAN-Controllern mithilfe der vManage-GUI oder -CLI

Video - Upgrade von Cisco SD-WAN-Edge-Geräten über CLI

Video - Upgrade von Cisco SD-WAN-Edge-Geräten über die vManage-Benutzeroberfläche

Upgrade des Cisco SD-WAN Edge-Routers mithilfe von CLI oder vManage

Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme