Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Integration eines neuen vEdge-Geräts nach SD-WAN ZTP-Prozess

Was ist ZTP?

An ZTP beteiligter Prozess

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie ein neues vEdge-Gerät mithilfe des ZTP-Prozesses (Zero-Touch Provisioning) im SD-WAN integriert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Ein Netzwerkgerät mit ZTP

- Service Provider-Verbindung

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- vManage

- vSmart

- vBond

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

1. Der Protokollserver für die dynamische Host-Konfiguration muss auf der Seite des Service Providers konfiguriert werden.

2. Die Seriennummer des Geräts muss dem Cisco Plug-and-Play-Portal hinzugefügt werden.

3. Die vordefinierte Konfiguration muss in vManage mit dem Gerät verknüpft werden.

Integration eines neuen vEdge-Geräts nach SD-WAN ZTP-Prozess

Integration eines neuen vEdge-Geräts mit dem SD-WAN-ZTP-Prozess

Was ist ZTP?

ZTP ist eine Methode zur Bereitstellung neuer Geräte, die automatisch ohne die Konsole des Geräts konfiguriert werden. ZTP unterstützt IT-Teams bei der schnellen Bereitstellung von Netzwerkgeräten in umfangreichen Umgebungen und eliminiert den Großteil des manuellen Arbeitsaufwands für ZTP..

An ZTP beteiligter Prozess

Schritt 1: Das Gerät wird mit dem Service Provider verbunden.

Schritt 2: Das vEdge-Gerät erhält die IP-Adresse vom Internet Service Provider (ISP). Der Protokollserver für die dynamische Hostkonfiguration muss auf der Seite des Service Providers konfiguriert werden.

Schritt 3: Es gibt eine vordefinierte ZTP-URL, die im vEdge-Feld konfiguriert ist.

Schritt 4: Jetzt reicht es bis zum viptela dnsserver.

Schritt 5: Nach der Umleitung zum ZTP-Server muss die Seriennummer geprüft und verifiziert werden. Der ZTP-Server leitet sie an den vBond-Orchestrator weiter und verifiziert die Seriennummer und das Zertifikat. Dadurch wird die Verbindung zwischen vEdge und vBond auf Kontrollebene hergestellt.

Schritt 6: Nach Abschluss der vEdge-Authentifizierung erhält vEdge die IP-Adresse von vManage und vSmart, die von vBond bereitgestellt wird. Gleichzeitig informiert vBond andere Controller über das neue Gerät.

Schritt 7. Der vEdge wird von vManage authentifiziert und erhält die Systemadresse.

Schritt 8: vManage überträgt die vordefinierte Konfiguration an vEdge und vSmart überträgt die Richtlinie parallel an vEdge.

Schritt 9: vEdge wird erfolgreich in das SD-WAN-Overlay integriert und ist bereit für den Austausch von Omp-Nachrichten.

Schritt 10. vEdge richtet nun IPsec-Tunnel für den Datenverkehr auf Datenebene mit anderen vEdges innerhalb des Overlays ein.