Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Topologieübersicht

BFD-Staaten

Szenarien

Szenario 1. Grund:bfd-gelöscht

Szenario 2. Flap-Reason:Timeout

Szenario 3. Flap-Reason:na

Szenario 4. Flap-Reason:Remote-Down

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die verschiedenen Flapping-Gründe für die Bidirectional Forwarding Detection (BFD) auf einem Cisco vEdge-Router beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse der Cisco SDWAN-Lösung zu verfügen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument basiert auf dem Cisco Cloud vEdge-Router mit 19.2.1.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Topologieübersicht

Dieses Dokument ist nicht auf eine bestimmte Topologie beschränkt.

IP-Adressen und Farben einiger wichtiger Komponenten in diesem Dokument:

Komponente

System-IP

VPN 0 IP/Farbe

VPN 0 IP/Farbe

VEDGE-1

10:13:13:13 Uhr

192.168.1.4 / MPLS

192.168.2.4 / MPLS

VEDGE-2

10.15.15.15 Uhr

192.168.1.8 / Biz-Internet

192.168.2.8 / Biz-Internet

vSmart

10.8.8.8

192.168.1.3 / Standard

NA

vManage

10.7.7.7

192.168.1.1 / Standard

NA

BFD-Staaten

Die möglichen Werte für "Flüchtigkeitsgrund" auf einem Cisco vEdge-Router sind:

1. bfd-delete - BFD fällt aus, da die Kontrollebene sie gelöscht hat.

Wenn BFD gelöscht wird, werden zwei Benachrichtigungen ausgelöst. Eine für BFD down und eine, wenn BFD gelöscht wird.

2. Timeout - Keine BFD-Antwort vom Remote-Ende.

3. remote-down - Das Remote-Ende hat ein BFD-Paket gesendet, das anzeigt, dass es in den Ausfallzustand gegangen ist.4.

4. Nicht zutreffend. Diese Einstellung wird festgelegt, wenn die BFD-Sitzung zum ersten Mal erstellt wird und die BFD-Sitzung gestartet wird.

Szenarien

Szenario 1. Grund:bfd-gelöscht

Führen Sie einen Port-Hop auf dem VEDGE-1-Router aus und reproduzieren Sie dieses Szenario:

HUB-1# request port-hop color biz-internet

VEDGE-1# show log tail -f /var/log/tmplog/vdebug

local7.debug: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: vdaemon_disable_my_tloc[1308]: %VDAEMON_DBG_EVENTS-1: Disabling tloc ge0_1.

local7.debug: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: vdaemon_send_tloc_info[8282]: %VDAEMON_DBG_MISC-1: Sending TLOC: ifname:ge0_1 color:biz-internet spi:1499 smarts:1 manages:1 state:DOWN LR encap: 0 LR hold time : 7000 Pairwise-Keys Disabled  key-id 0

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vsmart peer-system-ip:10.8.8.8 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.3 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:default uptime:"0:00:35:57" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vmanage peer-system-ip:10.7.7.7 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.1 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:mpls uptime:"0:01:56:34" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 FTMD[1126]: %Viptela-VEDGE-1-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 src-ip:192.168.2.4 dst-ip:192.168.1.6 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12347 local-system-ip:10.13.13.13 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.14.14.14 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:bfd-deleted

BFD prüfen und Verbindungsverfügbarkeit im Biz-Internet kontrollieren:

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.1.4  12366    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      mpls          default       192.168.1.3   12946    up     0:00:03:47  0           -       -     No

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:52  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.1.4  12366    192.168.1.10  12346   0.0.0.0  dtls       mpls          mpls          192.168.1.10  12346    up     0:00:03:47  0           -       -     -

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0  dtls       biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:00:31  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls      biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:01:52  0           -       -     No

VEDGE-1# sh bfd sess | t

SRC    DST                 SITE                                     DETECT      TX

SRC IP   DST IP    PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR         STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.4  192.168.1.6   ipsec  12366  12347  10.14.14.14  14    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.6   ipsec  12366  12387  10.14.14.14  14    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.6   ipsec  12426  12347  10.14.14.14  14    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.6   ipsec  12426  12387  10.14.14.14  14    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.8   ipsec  12366  12406  10.15.15.15  15    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.8   ipsec  12366  12366  10.15.15.15  15    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.8   ipsec  12426  12406  10.15.15.15  15    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.8   ipsec  12426  12366  10.15.15.15  15    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.11  ipsec  12366  12346  10.16.16.16  16    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.11  ipsec  12366  12426  10.16.16.16  16    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.11  ipsec  12426  12346  10.16.16.16  16    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.11  ipsec  12426  12426  10.16.16.16  16    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.12  ipsec  12366  12426  10.17.17.17  17    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.12  ipsec  12366  12406  10.17.17.17  17    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.12  ipsec  12426  12426  10.17.17.17  17    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.12  ipsec  12426  12406  10.17.17.17  17    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.3.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.4.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.3.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.4.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

Sie können auch eine Steuerungsverbindung auf VEDGE-1 löschen, um dieses Szenario zu testen (das auch einen TLOC deaktiviert):

local1.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 confd[897]: audit user: admin/60155 CLI 'clear control connections'

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vsmart peer-system-ip:10.8.8.8 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.3 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:default uptime:"0:00:00:51" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vmanage peer-system-ip:10.7.7.7 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.1 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:mpls uptime:"0:00:01:09" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 FTMD[1126]: %Viptela-VEDGE-1-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 src-ip:192.168.2.4 dst-ip:192.168.1.6 proto:ipsec src-port:12426 dst-port:12347 local-system-ip:10.13.13.13 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.14.14.14 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:bfd-deleted

Prüfen Sie diesmal die Betriebszeit von MPLS- und Biz-Internet-Farben:

VEDGE-1# sh bfd sess | t

SRC    DST                 SITE                                     DETECT      TX

SRC IP   DST IP    PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR         STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.4  192.168.1.6   ipsec  12366  12347  10.14.14.14  14    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.6   ipsec  12366  12387  10.14.14.14  14    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.6   ipsec  12426  12347  10.14.14.14  14    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.6   ipsec  12426  12387  10.14.14.14  14    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.8   ipsec  12366  12406  10.15.15.15  15    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.8   ipsec  12366  12366  10.15.15.15  15    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.8   ipsec  12426  12406  10.15.15.15  15    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.8   ipsec  12426  12366  10.15.15.15  15    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.11  ipsec  12366  12346  10.16.16.16  16    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.11  ipsec  12366  12426  10.16.16.16  16    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.11  ipsec  12426  12346  10.16.16.16  16    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.11  ipsec  12426  12426  10.16.16.16  16    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.12  ipsec  12366  12426  10.17.17.17  17    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.12  ipsec  12366  12406  10.17.17.17  17    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.12  ipsec  12426  12426  10.17.17.17  17    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.12  ipsec  12426  12406  10.17.17.17  17    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.3.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.4.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.3.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.4.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:54  3

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.1.4  12366    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls     mpls          default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:41  0           -       -     No

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls     biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:59  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.1.4  12366    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls     mpls          mpls          192.168.1.10  12346    up     0:00:01:42  0           -       -     -

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls     biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:00:01  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls     biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:01:59  0           -       -     No

Szenario 2. Flap-Reason:Timeout

Sie können dieses Szenario reproduzieren, indem Sie einen TLOC (in diesem Fall biz-internet) auf VEDGE-1 deaktivieren, indem Sie eine Schnittstelle im Underlay deaktivieren.

BFD-Status auf VEDGE-2, bevor ein TLOC auf VEDGE-1-Seite deaktiviert wird:

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:03:15  2

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12366  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:03:15  2

Melden Sie sich bei VEDGE-2 an, nachdem Sie das Problem reproduziert haben:

local7.info: Mar 20 10:00:04 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:0:4 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.2.14 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12426 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.18.18.18 remote-color:"biz-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

local7.info: Mar 20 10:00:05 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:0:4 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.4.40 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12366 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.19.19.19 remote-color:"biz-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:21:56  3

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   down   7           1000      NA          1

Szenario 3. Flap-Reason:na

Sie können dieses Szenario reproduzieren, indem Sie die Underlay-Schnittstelle aus dem vorherigen Szenario nicht herunterfahren.

local7.info: Mar 20 10:01:20 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:1:18 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.11 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12346 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.16.16.16 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

local7.info: Mar 20 10:01:20 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:1:18 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.2.11 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12426 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.16.16.16 remote-color:"biz-internet" new-state:up deleted:false flap-reason:na

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:22:32  3

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:00:04  1

Szenario 4. Flap-Reason:Remote-Down

Sie können dieses Szenario mit dem Befehl no control-connections auf VEDGE-1 in einer bestimmten Farbe (in diesem Fall mpls) reproduzieren.

Anmeldung bei VEDGE-1:

vpn 0

interface ge0/0

ip address 192.168.1.4/24

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color mpls

no control-connections

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:17:54  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls      biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:02:37  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls      biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:22:44  0           -       -     No

Anmeldung bei VEDGE-2:

local7.info: Mar 20 11:36:40 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:40 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:remote-down

local7.info: Mar 20 11:36:40 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:40 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:remote-down

local7.info: Mar 20 11:36:41 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:41 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

local7.info: Mar 20 11:36:41 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:41 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12406  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:05:27  16

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12406  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:05:27  9

Zugehörige Informationen

- Fehlerbehebung bei Problemen mit der bidirektionalen Weiterleitungserkennung und Datenebenenverbindungen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems