Inhalt

Einleitung

Hintergrund

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Wichtigste Gründe

Konfigurieren

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird erläutert, wie das NTP für die Aufrechterhaltung einer präzisen Zeitsynchronisierung zwischen den Geräten in der SD-WAN-Fabric wichtig ist.

Hintergrund

Ohne ordnungsgemäße Zeitsynchronisierung können wichtige Vorgänge wie sichere Kommunikation, Zertifikatsvalidierung und Protokollierung fehlschlagen. SD-WAN ist eine zertifikatbasierte, sichere und richtlinienbasierte Netzwerklösung. Die Zeitsynchronisierung mithilfe von NTP ist die Grundlage für die Aufrechterhaltung der Integrität, Sicherheit und Funktionalität der SD-WAN-Fabric.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse der SDWAN-Lösung (Software Defined Wide Area Network) von Cisco verfügen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf folgenden Software-Versionen:

- C8000V Version17.15.03a

- vManage, Version 20.15.03.1

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Wichtigste Gründe

- Das SD-WAN verwendet ein digitales Zertifikat für die Geräteauthentifizierung. Diese Zertifikate haben ein Gültigkeitsdatum und ein Ablaufdatum. Wenn die Geräteuhr nicht korrekt ist, kann sie annehmen, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht gültig ist.

vbond-west# show orchestrator connections-history

PEER     PEER     PEER             SITE        DOMAIN      PEER             PRIVATE  PEER             PUBLIC                                                     REPEAT

INSTANCE TYPE     PROTOCOL SYSTEM IP        ID          ID          PRIVATE IP       PORT     PUBLIC IP        PORT    REMOTE COLOR     STATE             LOCAL/REMOTE    COUNT DOWNTIME

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0        vmanage  dtls     10.1.1.7          101019      0           10.1.2.190       12646    192.168.2.190    12646   default          tear_down          CRTVERFL/CRTVERFL

CRTVERFL - Peer-Zertifikat konnte nicht überprüft werden.
In diesem Fall tritt ein Fehler "Fail to Verify Peer Certificate" auf, da die Zeit außerhalb des Gültigkeitsdatums des Zertifikats liegt.

- DTLS/TLS-Tunnel zwischen Edge-Router und Controller sind von der zertifikatbasierten Authentifizierung abhängig. Zeitliche Diskrepanz kann zu Handshake-Fehlern führen, die dazu führen, dass die Steuerverbindung unterbrochen wird.

- Protokolle auf Edge-Geräten und Controllern sind mit einem Zeitstempel versehen. Wenn die Zeit nicht mehr synchron ist, werden die Protokolle der verschiedenen Geräte falsch zugeordnet, was die Ereigniskorrelation und die Fehlerbehebung erschwert.

- Tools wie vAnalytics und externe Überwachungssysteme basieren auf präzisen Zeitstempeln für SLA-Überwachung, Performance-Berichte und Ereigniskorrelation.

Konfigurieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie NTP mithilfe von Funktionsvorlagen, Konfigurationsgruppen und CLI konfigurieren können.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/system-interface/vedge-20-x/systems-interfaces-book/systems-interfaces.html#c-NTP-12298

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/system-interface/ios-xe-17/systems-interfaces-book-xe-sdwan/m-02system-and-interfaces.html#ntp-server-cg

Referenzkonfiguration

Controller

system

ntp

keys

authentication 1001 md5 $4$KXLzYT9k6M8zj4BgLEFXKw==

authentication 1002 md5 $4$KXLzYTxk6M8zj4BgLEFXKw==

authentication 1003 md5 $4$KXLzYT1k6M8zj4BgLEFXKw==

trusted 1001 1002

!

server 192.168.15.243

key     1001

vpn     512

version 4

exit

server 192.168.15.242

key     1002

vpn     512

version 4

exit

server us.pool.ntp.org

vpn     512

version 4

exit

!

!

Cisco Edge-Router

cEdge_DC1_West_R01#show running-config | sec ntp

ntp server time.google.com prefer

ntp server pool.ntp.org

cEdge_DC1_West_R01#show sdwan running-config ntp

ntp server pool.ntp.org version 4

ntp server time.google.com prefer version 4

If Mgmt VRF is used:

ntp server vrf Mgmt-intf pool.ntp.org version 4

Anmerkung: Wenn VPN 0 für die NTP-Konfiguration verwendet wird, muss der NTP-Dienst auf der Tunnelschnittstelle zugelassen werden. Wenn FQDN-Hosts für NTP-Server verwendet werden, muss DNS auf dem Gerät konfiguriert sein, damit der FQDN in eine IP-Adresse aufgelöst werden kann.

Fehlerbehebung

Dieses Dokument dient zur Überprüfung des NTP und zum Verständnis der verschiedenen Phasen der NTP-Synchronisierung, um Probleme auf Controllern und Edge-Geräten zu beheben:

Controller:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/221015-understand-ntp-association-codes-in-sd-w.html

vEdge:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/vedge-router/220330-troubleshoot-network-time-protocol-ntp.html

cEdge:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-time-protocol-ntp/116161-trouble-ntp-00.html