Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Vorteile

Konfigurieren

Konfigurationen

Überprüfung

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Konfigurations- und Verifizierungsschritte zur Erstellung von SD-WAN-On-Demand-Tunneln beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument basiert auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- vManage, Version 20.9.3

- Cisco Edge-Router Version 17.9.3

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Cisco SD-WAN unterstützt dynamische On-Demand-Tunnel zwischen zwei beliebigen Cisco SD-WAN-Spoke-Geräten. Diese Tunnel werden nur dann eingerichtet, wenn Datenverkehr zwischen den beiden Geräten vorhanden ist, wodurch die Bandbreitennutzung und die Geräteleistung optimiert werden.

Vorteile

On-Demand-Tunnel bieten folgende Vorteile:

- Verbesserte Leistung, insbesondere für weniger leistungsfähige Plattformen, die in einem vollständig vermaschten Netzwerk betrieben werden.

- Höhere Latenz in Hub-and-Spoke-Bereitstellungen, wenn On-Demand-Tunnel zwischen Stationen verwendet werden

- Geringere Bandbreitennutzung im Netzwerk, da Tunnel im Status "Inaktiv" keine BFD-Tests (Bidirectional Forwarding Detection) erfordern und daher weniger BFD-Datenverkehr im Netzwerk erzeugt wird.

- Direkte Tunnelverbindungen zwischen Stationen bei gleichzeitiger Optimierung der CPU- und Speichernutzung.

Konfigurieren

Konfigurationen

So konfigurieren Sie On-Demand-Tunnel:

Schritt 1: Aktivieren Sie Traffic Engineering nur auf den Routern am Hub-Standort unter der VPN 0-Funktionsvorlage. Es wird empfohlen, für Hub-Standorte und Spoke-Standorte eine separate VPN 0-Funktionsvorlage zu verwenden.

Navigieren Sie zu Konfiguration > Vorlagen > Funktionsvorlage. Suchen Sie nach der richtigen VPN 0-Funktionsvorlage, die Hub-Routern zugewiesen ist, klicken Sie auf die drei Punkte, und wählen Sie Bearbeiten aus.

1. Klicken Sie im Abschnitt Service auf New Service (Neuer Service).

2. Wählen Sie TE aus dem Service-Typ aus.

3. Klicken Sie auf Hinzufügen und dann auf Aktualisieren.

TE aktivieren

Phase 2: Um die OMP-Pfadgrenze auf den empfohlenen Wert 16 für einen Cisco Edge-Router zu erhöhen.

Navigieren Sie zu Konfiguration > Vorlage > Funktionsvorlage, suchen Sie nach der OMP-Funktionsvorlage, klicken Sie auf die drei Punkte, und wählen Sie Bearbeiten aus.

Suchen Sie unter Basiskonfiguration nach Anzahl der pro Präfix angekündigten Pfade und nach ECMP Limit, und ändern Sie die Werte in 16.

OMP = ECMP Limit

Hinweis: Wenn Sie die Beschränkung für den Sendepfad in vSmarts OMP auf einen Wert über 4 ändern möchten, wobei der empfohlene Wert 16 ist, finden Sie in den Leitfäden zur Routing-Konfiguration in den Cisco SD-WAN-Konfigurationsleitfäden detaillierte Anweisungen.

Schritt 3: Erstellen oder klonen Sie eine Systemfunktionsvorlage, um On-Demand Tunnel zu aktivieren und den On-Demand Tunnel Idle-Timeout Timer bei Bedarf zu ändern (Standardwert ist 10 Minuten). Wenden Sie diese Systemvorlage speziell für die On-Demand Spoke-Sites an.

Navigieren Sie zu Configuration > Templates > Feature Templates, suchen Sie nach der System-Funktionsvorlage, klicken Sie auf die drei Punkte, und wählen Sie Edit aus.

Aktivieren Sie im Abschnitt Advanced (Erweitert) On-Demand Tunnel.  Optional können Sie das On-Demand Tunnel Idle-Timeout anpassen, wenn Sie den Tunnel schneller herunterfahren möchten als die Standardzeit von 10 Minuten, wenn kein Datenverkehr zwischen den Standorten übertragen wird.

On-Demand-Tunnelaktivierung

Schritt 4: Sie müssen eine benutzerdefinierte Topologierichtlinie erstellen, indem Sie eine Routensequenz auf der Registerkarte "Match" (Übereinstimmung mit On-Demand-Spoke-Standorten) und auf der Registerkarte "Action" (Übereinstimmung mit den Hub-TLOCs) für das Backup festlegen.

Erstellen Sie die On-Demand-Spoke-Liste und die HUB-Backup-TLOC-Liste.

Navigieren Sie zu Konfiguration > Richtlinien > Benutzerdefinierte Optionen aus dem Dropdown-Menü, wählen Sie Zentrale Richtlinie > Listen, erstellen Sie die Interessengruppen:

- Durch Klicken auf Site wird eine neue Site-Liste erstellt, die alle Site-IDs für alle On-Demand-Sites enthält.

- Erstellen Sie auf TLOC eine TLOC-Liste, die alle HUB-TLOCs enthält, die als Backup verwendet werden.

Nachdem Sie die Liste der Interessengruppen erstellt haben, navigieren Sie zu Custom Options (Benutzerdefinierte Optionen) und wählen Sie im Dropdown-Menü Centralized Policy (Zentrale Richtlinie) > Topology (Topologie) > Topology (Topologie hinzufügen) > Custom Control (Benutzerdefinierte Steuerung (Route und TLOC)).

- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Topologie an.

- Ändern Sie die Standardaktion in Akzeptieren, indem Sie auf das Bleistiftsymbol klicken und dann auf Übereinstimmung und Aktion speichern.

- Klicken Sie auf Sequence Type (Sequenztyp), und wählen Sie Route (Route). Klicken Sie auf Sequenzregel, um eine neue Sequenz hinzuzufügen.

- Klicken Sie auf der Registerkarte Match (Übereinstimmung) auf Site, und wählen Sie die richtige Standortliste aus.

Sequenz erstellen

- Klicken Sie auf der Registerkarte Aktion auf Akzeptieren, wählen Sie dann für die TLOC-Aktion Sicherung und für die TLOC die richtige TLOC-Liste aus. Klicken Sie anschließend auf Save Match and Actions (Übereinstimmung und Aktionen speichern).

Aktionsrichtliniensatz

Verknüpfen Sie die Topologie-Kontrollrichtlinie mit der Hauptrichtlinie. Navigieren Sie zu Konfiguration > Richtlinien > Zentrale Richtlinie.

Suchen Sie die aktive Richtlinie, klicken Sie auf die drei Punkte, und wählen Sie Bearbeiten aus.

Klicken Sie auf :

1. Topologie

2. Topologie

3. Topologie hinzufügen

4. Vorhandene importieren

5. Benutzerdefinierte Steuerung (Route und TLOC)

6. Suchen Sie Ihre Richtlinie aus dem Dropdown-Menü, und klicken Sie dann auf Importieren.

Vorhandene Richtlinie importieren

Klicken Sie auf Richtlinienanwendung > Topologie > Liste neuer Standort/Region.

In der Liste ausgehender Standorte. Wählen Sie den richtigen Namen für die Standortliste aus.

Wenden Sie den Policy Outband an.

Klicken Sie auf Hinzufügen und Richtlinienänderungen speichern. Da es sich um eine aktive Richtlinie handelt, werden Änderungen an vSmarts weitergeleitet.

Anmerkung: Informationen zur Konfiguration einer Richtlinie für die zentrale Kontrolle des Cisco vSmart Controllers finden Sie in den Cisco SD-WAN-Konfigurationsleitfäden.

Überprüfung

Führen Sie zum Überprüfen den Befehl show sdwan system on-demand remote-system aus. Von der Ausgabe aus können Sie On-demand:yes suchen. Wenn der Status inactive anzeigt, bedeutet dies, dass der Tunnel zwischen den Standorten ausgefallen ist.

Spoke#show sdwan system on-demand remote-system

SITE-ID    SYSTEM-IP     ON-DEMAND       STATUS     IDLE-TIMEOUT-EXPIRY(sec)

---------------------------------------------------------------------------

100      192.168.0.70       no           -                   -

100      192.168.0.71       no           -                   -

1000     192.168.0.72       yes          inactive            -

1000     192.168.0.73       yes          inactive            -

200      192.168.0.80       no           -                   -

Nachdem ein Teil des Datenverkehrs zwischen On-Demand-Standorten generiert wurde, können Sie die gleiche Ausgabe überprüfen. In diesem Fall zeigt der Status "Aktiv" an. Er zeigt die Anzahl der Sekunden an, die noch verbleiben, bevor der Tunnel ausfällt.

Spoke#show sdwan system on-demand remote-system

SITE-ID    SYSTEM-IP     ON-DEMAND       STATUS     IDLE-TIMEOUT-EXPIRY(sec)

---------------------------------------------------------------------------

100      192.168.0.70       no           -                   -

100      192.168.0.71       no           -                   -

1000     192.168.0.72       yes          active              105

1000     192.168.0.73       yes          active              105

200      192.168.0.80       no           -                   -

In diesem Beispiel sehen Sie, dass die BFD mit den Standorten 192.168.0.72 und 192.168.0.73 fehlen, während der Tunnel ausgefallen ist.

Spoke#show sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                      DST PUBLIC                      DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP        SITE ID     STATE       COLOR            COLOR            SOURCE IP                    IP                              PORT        ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec  UPTIME       TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.0.70     100         up          public-internet  public-internet

12346       ipsec  5           2000           0:03:22:04      2

192.168.0.71     100         up          public-internet  public-internet

12346       ipsec  5           2000           0:03:22:03      2

192.168.0.80     200         up          public-internet  public-internet

12346       ipsec  5           2000           0:03:22:04      2

192.168.0.70     100         up          mpls             mpls

12346       ipsec  5           2000           0:03:22:03      2

192.168.0.71     100         up          mpls             mpls

12346       ipsec  5           2000           0:03:22:04      2

192.168.0.80     200         up          mpls             mpls

12346       ipsec  5           2000           0:03:22:03      2

Wenn der Tunnel zwischen den Standorten aktiv ist, stellen Sie fest, dass BFD mit den Standorten 192.168.0.72 und 192.168.0.73 aktiv ist.

Spoke#show sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                      DST PUBLIC                      DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP        SITE ID     STATE       COLOR            COLOR            SOURCE IP                    IP                              PORT                ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec  UPTIME          TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.0.70     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:03:27:27      2

192.168.0.71     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.80     200         up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:03:27:27      2

192.168.0.73     1000        up          public-internet  public-internet

5063        ipsec  5           2000           0:00:00:03     3

192.168.0.72     1000        up          public-internet  public-internet

12346       ipsec  5           2000

0:00:00:03      2

192.168.0.70     100         up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.71     100         up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.80     200         up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.73     1000        up          mpls             mpls

12346       ipsec  5           2000           0:00:00:03        3

192.168.0.72     1000        up          mpls             mpls

12346       ipsec  5           2000           0:00:00:03      2

Die gleichen Ergebnisse erhalten Sie über die grafische Benutzeroberfläche von vManage, indem Sie zu Monitor > Device oder Monitor > Network (ab Code 20.6 und früher) navigieren, Ihr Gerät finden und zu WAN > Tunnel navigieren, wobei Sie sich auf die Down-Nummer konzentrieren.

On-Demand-Tunnelüberwachung

Scrollen Sie im gleichen Menü nach unten, und klicken Sie auf Echtzeit. Suchen Sie unter Geräteoptionen nach On Demand Remote.

Dieses Beispiel zeigt die Ausgabe bei ausgefallenen On-Demand-Tunneln.

On-Demand-Tunnel ausgefallen

Dieses Beispiel zeigt die Ausgabe bei aktivierten On-Demand-Tunneln.

On-Demand-Tunnel verfügbar

Fehlerbehebung

Detailliertere Schritte finden Sie unter Fehlerbehebung bei dynamischen SD-WAN-On-Demand-Tunneln.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Downloads von Cisco