Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Überprüfung

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird der Prozess zur Änderung von "Statistics configuration > Collection interval" in einem vManage-Cluster beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse von vManage Cluster 3-Knoten im aktiven Rechenzentrum (DC) und 3 Knoten in der Notfallwiederherstellung (DR) mit 20.6.3 Code 3-Knoten vManage-Cluster verfügen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem vManage-Cluster mit drei Knoten in der Version 20.6.3.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Wenn Deep Packet Inspection (DPI) aktiviert ist, müssen Sie den Statistics Collection-Timer auf 30 Minuten oder höher einstellen. Falls der Benutzer weniger als 30 Minuten konfiguriert hat, müssen Sie mindestens 30 Minuten konfigurieren.

Konfigurieren

Wenn Sie die Konfiguration für die Statistik der Datenbanksammlung ändern müssen, muss vManage neu geladen werden. Wenn es sich um einen Cluster von vManage handelt, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Stellen Sie sicher, dass der Status der Transportschnittstelle auf DR vManage-Clusterknoten "Down" lautet.

2. Navigieren Sie im Menü Cisco vManage zu  Administration > Disaster Recovery  , und halten Sie den DR für den aktiven Cluster von einem beliebigen vManage aus an.

3. Ändern Sie das Intervall für die Statistiksammlung auf 30 Minuten  Administration > Settings  auf einer vManage-Seite in einem aktiven Cluster. Es ändert auch den Timer anderer vManager. Validieren Sie die Angaben, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

4. Starten Sie alle drei vManager im aktiven Cluster neu, um die Änderung zu bestätigen. Melden Sie sich bei allen drei vManages an, sobald diese verfügbar sind (ca. nach 30 Minuten), und überprüfen Sie, ob die Änderung durchgeführt und die Cluster-Verbindung wiederhergestellt wurde.

5. Navigieren Sie zu  Administration > Disaster Recovery  und setze den DR wieder fort.

6. Warten Sie, bis die nächste Replikation gemäß dem Replikationsintervall-Timer ausgeführt wird.

7. Nach der Replikation ist die gleiche Konfiguration auch im DR-Cluster vorhanden. Validieren Sie die Angaben, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

8. Jetzt können Sie den DR entweder erneut anhalten und die vManages des Backup-Clusters neu starten, oder Sie können die vManages so neu starten, wie sie sind. Stellen Sie nur sicher, dass es sich nicht im Replikationsprozess befindet, während der DR vManages neu gestartet wird.

Überprüfung

Navigieren Sie zu  Administration Settings > Statistics Configuration  in vManage GUI ein, und überprüfen Sie das Erfassungsintervall für Statistiken.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.