Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass sich vSmarts im CLI-Modus mit stabilen Steuerverbindungen befindet.

Schritt 2: Erstellen der CLI-Vorlage

Schritt 3: Übertragen der neuen CLI-Vorlage an vSmart

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird eine einfache Methode zur Erstellung einer CLI-Vorlage für vSmarts beschrieben, da diese benötigt werden, um eine zentrale Richtlinie für das Overlay bereitzustellen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Grundlegendes Wissen zu diesen Themen:

- SD-WAN - allgemeine Lösungsübersicht

- vManage-Vorlagen

- Zentralisiert

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- vManage Version 20.6.4

- vBond-Version 20.6.4

- vSmart Version 20.6.4

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Problem

Die Fehlermeldung Failed to activate policy vSmarts x.x.x.x befindet sich nicht im vManage-Modus und wird nach der Aktivierung der zentralen Richtlinie angezeigt.

Lösung

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass sich vSmarts im CLI-Modus mit stabilen Steuerverbindungen befindet.

In diesem Schritt müssen Sie überprüfen, ob die Steuerungsverbindungen zwischen vManage und vSmart verfügbar und stabil sind. Dies ist obligatorisch, um die Vorlage zu verschieben.

Navigieren Sie zu vManage > Monitor > Network > vSmart

Hinweis: Navigieren Sie ab Version 20.9 zu vManage > Monitor > Devices > vSmart.

Beachten Sie Erreichbarkeit und Verfügbarkeit seit.

Schritt 2: Erstellen der CLI-Vorlage

In diesem Schritt müssen Sie die aktuelle Konfiguration aus der vSmart-Vorlage in die CLI-Vorlage laden. vManage bietet eine Option zum automatischen Laden der Konfiguration in die Vorlage.

Navigieren Sie zu vManage > Configuration > Templates > Create Template > CLI Template.

Geben Sie als Vorlagenname und -beschreibung alle erforderlichen Vorlagenparameter ein.

Klicken Sie auf Weiter, um die Konfiguration des gewünschten Geräts auszuwählen.

vManage lädt die aktuelle Konfiguration automatisch vom Gerät in die CLI-Vorlage.

Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Vorlage zu erstellen.

Schritt 3: Übertragen der neuen CLI-Vorlage an vSmart

In diesem Schritt müssen Sie die soeben erstellte Vorlage an den richtigen vSmart weiterleiten.

Navigieren Sie zu vManage > Configuration > Templates > Template you just created > ... > Anschließen von Geräten

Wählen Sie das Gerät aus, auf das Sie die Vorlage übertragen möchten, und nehmen Sie es mit nach rechts. Klicken Sie dann auf Anfügen.

Klicken Sie auf der linken Seite auf vSmart Serial Number (vSmart-Seriennummer), um die Konfiguration zu überprüfen.

Klicken Sie abschließend auf Configure Devices (Geräte konfigurieren), um die Vorlage zu übernehmen.

Um zu bestätigen, dass die Vorlage per Push übertragen wurde, navigieren Sie zu vManage > Configuration > Devices> Controllers> vSmart.

An diesem Punkt können Sie die zentrale Richtlinie aktivieren, die konfiguriert wurde.

Zugehörige Informationen

Cisco SD-WAN - Erste Schritte

Konfigurationsleitfaden für Cisco SD-WAN-Richtlinien, Cisco IOS XE Version 17.x