Inhalt

Einführung

Problem: Die Standardroute ist in der Routing-Tabelle nicht vorhanden.

Fehlerbehebung

Lösung

Einführung

In diesem Dokument wird das erwartete Verhalten der Cisco IOS-XE SDWAN-Software beschrieben, das sich im Hinblick auf die Standardinstallation der Route in die Routing-Tabelle von dem Cisco IOS-XE unterscheidet.

Problem: Die Standardroute ist in der Routing-Tabelle nicht vorhanden.

Die Standardroute wird in den Routing- und Weiterleitungstabellen nicht dargestellt, obwohl sie korrekt konfiguriert wurde und sowohl in show running-config als auch in show sdwan running-config angezeigt wird.

Router#sh run | i ip route 0\.0\.0\.0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.10

Router#sh sdwan run | i ip route 0\.0\.0\.0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.10

Gleichzeitig wird die Route in den Routing- und Weiterleitungstabellen nicht angezeigt:

Router#sh ip ro | b Gateway

Gateway of last resort is not set

192.168.9.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.9.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

L        192.168.9.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

L        192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

Router#sh ip cef 0.0.0.0/0

0.0.0.0/0

no route

Fehlerbehebung

Sie können versuchen, das ip routing und das debug ip cef-Ereignis zu debuggen, um den Grund zu verstehen, warum diese Route nicht installiert ist:

*Dec 22 10:34:43.706: RT: updating static 0.0.0.0/0 (0x0) [local lbl/ctx:1048577/0x0] omp-tag:0  :

via 192.168.10.10   0 1048578 0x100001

*Dec 22 10:34:43.707: RT: add 0.0.0.0/0 via 192.168.10.10, static metric [1/0]

*Dec 22 10:34:43.707: RT: default path is now 0.0.0.0 via 192.168.10.10

*Dec 22 10:34:43.997: RT: del 0.0.0.0 via 192.168.10.10, static metric [1/0]

*Dec 22 10:34:43.997: RT: delete network route to 0.0.0.0/0

*Dec 22 10:34:43.997: RT: default path has been cleared

*Dec 22 10:34:43.713: %DMI-5-CONFIG_I: R0/0: nesd: Configured from NETCONF/RESTCONF by admin, transaction-id 2086

Die Ausgabe erklärt jedoch nicht, warum die Standardroute nicht in die Routing-Tabelle installiert ist.

Wenn die Next-Hop-Erreichbarkeit überprüft wird, können Sie sehen, dass Next-Hop nicht erreichbar ist:

Router#ping 192.168.10.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.10, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

Die ARP-Auflösung funktioniert auch nicht:

Router#sh arp 192.168.10.10

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  192.168.10.10           0   Incomplete      ARPA

Daher wird der Schluss gezogen, dass das Standard-Gateway nicht erreichbar ist.

In einigen Fällen ist es auch bemerkenswert, dass auf der Schnittstelle keine Eingabepakete vorhanden sind. Dies kann ein zusätzlicher Hinweis auf das Problem sein:

GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up

Hardware is BUILT-IN-2T+6X1GE, address is a8b4.5639.4e84 (bia a8b4.5639.4e84)

Internet address is 192.168.10.254/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is T

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output 00:00:07, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

Lösung

Die Cisco IOS-XE SDWAN-Software verwendet dieselbe Funktion, die auf Viptela vEdge-Routern implementiert ist und als Track-Default-Gateway bezeichnet wird.

Diese Funktion ähnelt der IP-SLA- und Objektverfolgungsfunktion, die in Cisco IOS zum Konfigurieren einer zuverlässigen statischen Routing-Sicherung verwendet wird.

Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und wird in der entsprechenden Ausgabe des Systems show sdwan running-config nicht angezeigt:

Router#show sdwan running-config system | i track-default-gateway

Router#

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie hier: https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/track-default-gateway

Bei aktivierter Gateway-Nachverfolgung sendet die Software alle 10 Sekunden ARP-Nachrichten an den nächsten Hop einer statischen Route. Wenn die Software eine ARP-Antwort erhält, platziert sie die statische Route in die lokale Routing-Tabelle. Nachdem 10 aufeinander folgende ARP-Antworten verpasst wurden, wird die statische Route aus der Routing-Tabelle entfernt. Die Software sendet weiterhin regelmäßig ARP-Nachrichten, und sobald sie wieder eine ARP-Antwort erhält, wird die statische Route wieder zur Routing-Tabelle hinzugefügt.