Inhalt

Sporadischer Kleinalarm für Höhensensor

ICSeverity

Auswirkungen

Beschreibung

SyslogMeldung

Produktfamilie

Regex

Empfehlung

Befehle

Sporadischer Kleinalarm für Höhensensor

ICSeverity

5 - Benachrichtigung

Auswirkungen

Automatische Wiederherstellung, ohne Beeinträchtigung des Service

Beschreibung

Das Gerät meldet möglicherweise sporadisch den kleinsten "ALTITUDE-Sensor: Ungültiger Sensor-Lesefehler". Dies ist nicht auf fehlerhafte Hardware zurückzuführen, und ein Austausch ist nicht erforderlich, wenn Ihr Problem übereinstimmt: In Syslogs werden geringfügige Umgebungswarnungen angezeigt, und auf dem Router blinkt die gelbe Warnmeldungs-LED während dieser geringfügigen Fehler. Ein Sensor misst den Luftdruck, der zur Berechnung eines Höhenwerts verwendet wird, und der Softwareschwellenwert für den Höhenwert löst einen Alarm aus, wenn die Lesehöhe weniger als -60 Meter beträgt. Der Höhensensor hat eine Toleranz von +/- 200 Metern, die der Systemanforderung für den Lüfteralgorithmus entspricht, bedeutet jedoch, dass Höhenstörungen möglicherweise bei Routerinstallationen in geringer Höhe von etwa -60 bis 140 Metern auftreten können, wobei der Sensor aufgrund seiner breiten Toleranzen weniger als -60 Meter lesen kann. Die Liste der betroffenen PIDs innerhalb der NCS540-Produktfamilie finden Sie in den Versionshinweisen für Cisco Bug-ID CSCwe74645.

SyslogMeldung

PKT_INFRA-FM-4-FAULT_MINOR

MessageSample

2022 Dec 16 17:51:17.866 <<ipaddress>> %PKT_INFRA-FM-4-FAULT_MINOR : ALARM_MINOR :Invalid sensor read error :DECLARE :0/RP0/CPU0:

MB-ALTITUDE Sensor has raised an alarm for Invalid Sensor read error THIS IS A SAMPLE MESSAGE

Produktfamilie

Cisco Network Convergence System Router der Serie 540

Regex

–

Empfehlung

Um dieses Problem zu überprüfen, sehen Sie sich zunächst die Ausgabe von  show environment altitude . Der Höhenwert beträgt -32768, sobald der Alarm ausgelöst wird. Sie können das Problem zwischen set (deklarieren) und clear sehen. Dieser Fehler kann in diesem Fall ignoriert werden.

Befehle

#show platform

#show install active summary

#show logging 500

#show alarms brief

#show environment altitude

#show environment