Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

SMU-Übersichtstabelle

FPD-Upgrade-MOP

Anwendungsbeispiel System mit Cisco IOS-XR Release 7.1.2. und erforderliches aktiviertes SMUS

XR VM

Systemadministrator

Überprüfen Sie die FPD-Versionen auf den RPs.

Überprüfen Sie die TAM-Area auf beiden RPs (Evaluieren Sie die Entfernung des Abschnitts).

RP0

RP1

Beispielausgabe eines beschädigten TAM-Speichers

IOFPGA-Upgrade auf beiden RPs durchführen

Überprüfung

Laden Sie die aktiven und Standby-RPs für das IOFPGA-Upgrade auf "Complete" neu.

ADM-Version überprüfen

Führen Sie auf beiden RPs ein anderes FPD-Upgrade durch.

1. ADM

2. BIOS

3. SATA

Überprüfen der Upgrades

Verfahren zum Neustart zum Abschluss anderer FPD-Upgrades

FPD-Versionen überprüfen

ADM-Version überprüfen

Upgrade anderer FPDs an anderen Standorten (falls vorhanden)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Situationen vermeiden können, in denen der Cisco NCS 560 Routingprozessor (RP) nach dem erneuten Laden oder Ein-/Ausschalten nicht mehr reagiert.

Hintergrundinformationen

In den meisten Fällen befinden sich die NCS 560-Bereitstellungen an entfernten Standorten in großer Anzahl und müssen auf ein Minimum reduziert werden.

Bei diesen Bereitstellungen ist es außerdem wichtig, die obligatorische SMU-Installationsanforderung auf Basis der installierten Version zu erfüllen.

Anmerkung: Ab Cisco IOS XR Version 7.2.2 müssen Sie SMUs nicht mehr separat installieren.

SMU-Übersichtstabelle

IOS XR-Version

SMU

Link

Hinweise

6.6.3

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCv88955 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

Link

7.0.1

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

CSCvt69762 (sysadmin)

Link

Es ist obligatorisch, zur Extended Maintenance-Version (EMR) derselben Nebenversion zu wechseln. Beispiel: IOS XR 7.0.2.

In dieser Version ist keine Lösung für die Beschädigung des TAM-Bereichs verfügbar.

7.0.2

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCv48056 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

Link

7.1.1

CSCv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

Link

Es empfiehlt sich, zur EMR-Version derselben Nebenversion überzugehen. Beispiel: IOS XR 7.1.2.

7.1.2

CSCv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

Link

7.2.1

CSCv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (XR)

CSCvw52338 (XR)

Link

FPD-Upgrade-MOP

FPDs müssen aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass FPDs immer die für diese Cisco IOS® XR-Version erforderliche Mindestversion erreicht oder überschreiten.

ADM

1.06

IOFPGA

0.64

BIOS

0.16

In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass

- RP0 ist der aktive RP

- RP1 ist der Standby-RP.

die Eingabeaufforderung für verschiedene Speicherorte, sodass alle Befehle zum Navigieren in den verschiedenen Speicherorten weggelassen werden.

1. XR - RP0

RP/0/RP0/CPU0:ios#

2. XR - RP1

RP/0/RP1/CPU0:ios#

3. sysadmin - RP0

sysadmin-vm:0_RP0#

4. sysadmin - RP1

sysadmin-vm:0_RP1#

5. sysadmin - RP0 Shell

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$

6. sysadmin - RP1 Shell

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$

Anwendungsbeispiel System mit Cisco IOS-XR Release 7.1.2. und erforderliches aktiviertes SMUS

Diese SMUs müssen vor diesem Prozess aktiv sein und dem System verpflichtet sein.

XR VM

RP/0/RP0/CPU0:ios#show install active summary

Active Packages: 10

ncs560-xr-7.1.2 version=7.1.2 [Boot image]

ncs560-mcast-2.0.0.0-r712

ncs560-mgbl-2.0.0.0-r712

ncs560-mpls-1.0.0.0-r712

ncs560-mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r712

ncs560-ospf-2.0.0.0-r712

ncs560-k9sec-2.1.0.0-r712

ncs560-iosxr-fwding-2.1.0.1-r712.CSCvp67225

ncs560-os-support-2.1.0.1-r712.CSCvv41516

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907 .xr

Systemadministrator

sysadmin-vm:0_RP0# show install active summary

Active Packages: 4

ncs560-sysadmin-7.1.2 version=7.1.2 [Boot image]

ncs560-sysadmin-ncs560-7.1.2.1-r712.CSCvv41516

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907 .admin

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907 .host

Überprüfen Sie die FPD-Versionen auf den RPs.

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               NEED UPGD  0.53    0.53

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               NEED UPGD  0.53    0.53

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

Überprüfen Sie die TAM-Area auf beiden RPs (Evaluieren Sie die Entfernung des Abschnitts).

Es muss sichergestellt werden, dass der TAM-Bereich nicht beschädigt wird. Andernfalls kann ein IOFPGA-, FPD-Upgrade und nachfolgende Neuladungen zu einer RMA führen. Da bei diesem MOP die FPD-Version 0.64 oder höher verwendet wird, führt dieser IOFPGA-FPD-Aktualisierungsvorgang und das RP-Neuladen zu einer Wiederherstellung der beschädigten TAM-Werte.

RP0

sysadmin-vm:0_RP0# show control-driver info location 0/RP0

...

Card view from local RP:

TAM Memory is not corrupted

Can proceed with IOFPGA upgrade if required

...

RP1

sysadmin-vm:0_RP0# show control-driver info location 0/RP1

...

Card view from local RP:

TAM Memory is not corrupted

Can proceed with IOFPGA upgrade if required

...

Anmerkung: Wenn der TAM-Speicher beschädigt ist, ist es kein Problem, wenn die Ziel-IOFPGA-Version 0.64 oder höher ist.

Beispielausgabe eines beschädigten TAM-Speichers

sysadmin-vm:0_RP1# show control-driver info location 0/RP0

<snip>

Card view from local RP:

TAM Memory is corrupted

Do not proceed with IOFPGA upgrade

<snip>

Anmerkung: Wenn alle in diesem Dokument genannten Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie mit der Aktualisierung fortfahren. Die Option "Do not continue with IOFPGA upgrade" (Mit IOFPGA-Upgrade nicht fortfahren) bezieht sich auf die IOFPGA-Version vor 0.64.

IOFPGA-Upgrade auf beiden RPs durchführen

RP/0/RP0/CPU0:ios#upgrade hw-module location all fpd IOFPGA

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP0/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.609 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              IOFPGA               FALSE

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              IOFPGA               FALSE

Überprüfung

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

Fri Oct 16 15:22:11.256 CEST

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               RLOAD REQ  0.53    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               RLOAD REQ  0.53    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

Laden Sie die aktiven und Standby-RPs für das IOFPGA-Upgrade auf "Complete" neu.

Laden Sie zunächst den Standby-RP neu:

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/RP1 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

Nachdem die Redundanz wiederhergestellt ist, laden Sie den aktiven RP (RP0) neu (er löst ein Failover aus):

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/RP0 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

ADM-Version überprüfen

Auf dem neuen aktiven RP (RP1):

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.2

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.4

Auf dem neuen Standby-RP (RP0):

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.2

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.4

Führen Sie auf beiden RPs ein anderes FPD-Upgrade durch.

1. ADM

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPd ADM

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.332 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              ADM                  FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              ADM                  FALSE

2. BIOS

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPD PRIMARY-BIOS

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              PRIMARY-BIOS         FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              PRIMARY-BIOS         FALSE

3. SATA

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPD SATA

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              SATA                 FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              SATA                 FALSE

Überprüfen der Upgrades

RP/0/RP1/CPU0:ios#show hw-module fpd

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  RLOAD REQ  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         RLOAD REQ  0.15    0.16

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 RLOAD REQ  1.30    2.10

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  RLOAD REQ  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         RLOAD REQ  0.15    0.16

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 RLOAD REQ  1.30    2.10

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

Verfahren zum Neustart zum Abschluss anderer FPD-Upgrades

Anmerkung: Wenn die ADM-Firmware-Version 1.14.2 ist, müssen Sie alle Dateisysteme auf allen VMs/Hosts synchronisieren, bevor Sie das Reload-Skript verwenden.

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.1 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.4 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.4 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.1 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.1 chvrf 0 ssh 10.0.2.2 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.1 chvrf 0 ssh 10.0.2.2 sync

Anmerkung: Diese Befehle werden nicht ausgegeben.

So laden Sie das Chassis neu:

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/reboot_system.sh

Initiating power-cycle of 0/RP0

Initiating power-cycle of 0/RP1

Anmerkung: Wenn die ADM-Firmware-Version 1.14.3 ist, müssen FPDs auf dem RP neu geladen werden.

Laden Sie zunächst den Standby-RP (RP0) neu:

sysadmin-vm:0_RP1# hw-module location 0/RP0 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

Laden Sie nach der Wiederherstellung der Redundanz den aktiven RP (RP1) neu (führt zu einem Failover):

sysadmin-vm:0_RP1# hw-module location 0/RP1 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

FPD-Versionen überprüfen

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

Fri Oct 16 16:24:18.849 CEST

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

ADM-Version überprüfen

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.3

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.6

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.3

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.6

Upgrade anderer FPDs an anderen Standorten (falls vorhanden)

RP/0/RP0/CPU0:ios#upgrade hw-module location 0/5 FPD IMFPGA

Fri Oct 16 16:28:15.006 CEST

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)