Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrund

CSR1000V-Prüfzuweisung konfigurieren

Vorlage: Datenebene erheblich

Zusammenfassende Schritte

Überprüfung

Vorlage: Datenebene normal

Zusammenfassende Schritte

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie den Arbeitsspeicher des Data Plane (DP) Quantum Flow Processor (QFP) External Memory Manager (Exmem) auf dem Cisco Cloud Services Router 1000V (CSR1000V) erhöhen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- CSR1000V-Router.

- Cisco IOS®-XE

- ESXi vCenter

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- CSR1000V-Router, bereitgestellt in VMware ESXi, 6.7.0

- Cisco IOS®-XE 16.12.6

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Hintergrund

Es ist wichtig zu verstehen, wie Cisco IOS®-XE aufgebaut ist. Mit Cisco IOS®-XE ist Cisco auf einen Linux-Kernel umgestiegen, und alle Subsysteme wurden in Prozesse unterteilt. Alle Subsysteme, die zuvor in Cisco IOS® installiert waren, werden jetzt als Softwareprozesse innerhalb des Linux-Betriebssystems (OS) ausgeführt. Cisco IOS® selbst wird als Daemon (Cisco IOSd) im Linux-Betriebssystem ausgeführt. Cisco IOS®-XE bietet nicht nur dasselbe Erscheinungsbild wie das klassische Cisco IOS®, sondern auch dieselben Funktionen für Betrieb, Support und Verwaltung.

Der dem virtuellen System (VM) zugewiesene Speicher ist dem Cisco IOS®-Daemon (Cisco IOSd) und dem Datenebenenspeicher zugewiesen.

Standardmäßig beträgt die Speicherzuweisung für Cisco IOSd 2,5 GB und für die Datenebene 1,5 GB. Die für Cisco IOSd verfügbare Speicherkapazität wird durch Speicher-Add-On-Lizenzen und bestimmte Funktionslizenzen (Lizenz für Breitbandfunktionen) gesteuert. Sie bleibt auch unverändert, wenn VM mehr Speicher zugewiesen wird.

Im Datenebenenspeicher beträgt die Prüfspeichergröße auf CSR1000V standardmäßig 256 MB (268435456 Byte), was für bestimmte Funktionskonfigurationen, wie QoS-Richtlinien, NAT-Sitzungen, IPSec-Sicherheitszuordnungen usw., sehr gering sein kann. und wenn eine hohe Auslastung beobachtet wird -

CSR_ESXi#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics

QFP exmem statistics

Type: Name: DRAM, QFP: 0

Total: 268435456

InUse: 263066746

Free: 5368710

Lowest free water mark: 206885888

Type: Name: IRAM, QFP: 0

Total: 2097152

InUse: 218112

Free: 1879040

Lowest free water mark: 1879040

Type: Name: SRAM, QFP: 0

Total: 0

InUse: 0

Free: 0

Lowest free water mark: 0

Jul 5 08:016:32.486: %QFPOOR-2-LOWRSRC_PERCENT_CRIT: R0/0: cpp_ha: QFP 0 DRAM(EXMEM) at 99 percent, exceeds critical level 95

Exmem ist der dynamische Speicher, der die eigentliche Paketverarbeitung ermöglicht. Er dient zur Skalierung und Verwaltung des von Cisco Packet Processor (CPP) verwendeten statischen und dynamischen Speichers.

Anmerkung: Detaillierte Informationen zu zusätzlichen Cisco IOSd-Speicher finden Sie unter Cisco CSR 1000v Memory Allocations (Speicherzuweisung für Cisco CSR 1000v).

CSR1000V-Prüfzuweisung konfigurieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Vorlagen für die Datenebene konfigurieren, um die QFP-Prüfgröße zu erhöhen.

Folgende Vorlagenoptionen sind verfügbar:

Kontrollebene - extra-schwer

steuerflugzeugseitig

datenebenenintensiv

Datenebene normal

serviceflugzeugseitig

Service-Plane-Medium

Anmerkung: Dieses Dokument enthält keine Vorlagen für Kontrollebenen und Vorlagen für Service-Ebenen. Weitere Informationen zu diesen Vorlagen finden Sie im Cisco CSR 1000v und Cisco ISRv Software Configuration Guide.

Vorlage: Datenebene erheblich

Die nächste Tabelle zeigt die QFP-Speicherzuweisung für die Vorlage Heavy (Datenebene).

VM-Speicher

QFP-Prüfgröße

4 GB

256 MB (Standardwert)

8 GB

512 MB

16 GB

1024 MB

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#platform resource data-plane-heavy

Please reboot to activate this template

Router(config)#end

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

CSR_ESXi#reload

Zusammenfassende Schritte

1. aktivieren

2. Terminal konfigurieren

3. plattformressourcenintensiv, datenebenenbasiert

4. Ende

5. Schreibspeicher

6. nachladen

Überprüfung

1. 8 GB werden VM zugewiesen.

cisco CSR1000V (VXE) processor (revision VXE) with 2295972K/3075K bytes of memory.

Processor board ID 949XJJNMSHM

3 Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

8105924K bytes of physical memory.

7774207K bytes of virtual hard disk at bootflash:.

0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

2. Nach dem Ändern der Vorlage wurden keine Änderungen im Hinblick auf den Arbeitsspeicher beobachtet, der Cisco IOSd und der Datenebene zugewiesen wurde.

Router#show platform software vmemory info

Memory Upgrade Limits:

Total System Memory:            7915 MB

Memory From Upgrade Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory From Feature Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory Available For Upgrade:

Available System Memory:        3819 MB

Available Upgrade Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Available Feature Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Current Memory Allocation:

Cisco IOSD:   2560 MB (default) + 0 MB upgrade

Data Plane:     1536 MB (default) + 0 MB upgrade

3. Die insgesamt verfügbare QFP-Prüfung beträgt jetzt 512 MB.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics

QFP exmem statistics

Type: Name: DRAM, QFP: 0

Total: 536870912

InUse: 61156352

Free: 475714560

Lowest free water mark: 475321344

Type: Name: IRAM, QFP: 0

Total: 2097152

InUse: 218112

Free: 1879040

Lowest free water mark: 1879040

Type: Name: SRAM, QFP: 0

Total: 0

InUse: 0

Free: 0

Lowest free water mark: 0

Router#show platform software cpu alloc

CPU alloc information:

Control plane cpu alloc: 0

Data plane cpu alloc: 1-7

Service plane cpu alloc: 0

Template used: CLI-data_plane_heavy

Vorlage: Datenebene normal

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#platform resource data-plane-normal

Please reboot to activate this template

Router(config)#end

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

CSR_ESXi#reload

Zusammenfassende Schritte

1. aktivieren

2. Terminal konfigurieren

3. Plattformressourcenebene - normal

4. Ende

5. Schreibspeicher

6. nachladen

Datenebene Normal, verwendet 256 MB im QFP-Test, unabhängig von der zugewiesenen Menge an VM-Speicher.

cisco CSR1000V (VXE) processor (revision VXE) with 2295972K/3075K bytes of memory.

Processor board ID 949XJJNMSHM

3 Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

16363460K bytes of physical memory.

7774207K bytes of virtual hard disk at bootflash:.

0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

Router#show platform software vmemory info

Memory Upgrade Limits:

Total System Memory:            15979 MB

Memory From Upgrade Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory From Feature Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory Available For Upgrade:

Available System Memory:        11883 MB

Available Upgrade Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Available Feature Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Current Memory Allocation:

Cisco IOSD:   2560 MB (default) + 0 MB upgrade

Data Plane:     1536 MB (default) + 0 MB upgrade

Router#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics

QFP exmem statistics

Type: Name: DRAM, QFP: 0

Total: 268435456

InUse: 61156352

Free: 207279104

Lowest free water mark: 206885888

Type: Name: IRAM, QFP: 0

Total: 2097152

InUse: 218112

Free: 1879040

Lowest free water mark: 1879040

Type: Name: SRAM, QFP: 0

Total: 0

InUse: 0

Free: 0

Lowest free water mark: 0

Anmerkung: Die QFP-Speicherzuweisung hängt ausschließlich von der Speicherkapazität ab, die VM zugewiesen ist, und von der zugeordneten Datenebenenvorlage. Es ist nicht von installierten Speicher-Add-on-Lizenzen abhängig.

Fehlerbehebung

Es sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung bei dieser Konfiguration verfügbar.