Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Allgemeine Informationen zum CG522-E

Hardware-Installationsverfahren:

Seitenwand des Cisco Cellular Gateway 522-E

Status-LEDs am CG522-E

Einbau der SIM-Karte(n)

Installation der 5G-Innenantenne

Einschalten des CG522-E

Software-Installationsverfahren:

Zugriff auf CG522-E über Konsole

Zugriff auf den CG522-E über SSH

Ändern des Kennworts

Anzeigen der aktuellen Konfiguration

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt den anfänglichen Konfigurations- und Installationsprozess für das Cellular Gateway 522-E.

Hintergrundinformationen

Alle komplexen Konfigurationsverfahren gehen über den Rahmen dieser Veröffentlichung hinaus. Der CG522-E ist ein Plug-and-Play-Gerät, die bereitgestellten Informationen vereinfachen jedoch die Bedienung. Hier finden Sie einen Hyperlink zur veröffentlichten CG522-E-Dokumentation.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Grundkenntnisse in diesen Themen verfügen:

- Grundlagen des 5G-Mobilfunknetzes

- Cisco IOS® XE und Cisco IOS® CG

Verwendete Komponenten

CG522-E (v.17.04.01a)

CG522-E Modem EM9190 (v.SWIX55C_01.07.13.00)

WS-C3850-12X48U (v.03.07.04E)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Allgemeine Informationen zum CG522-E

Der CG522 fungiert als NSA-Gerät (Non-Standalone). Das bedeutet, dass sich das 5G-Band auf der Datenebene und LTE auf der Kontrollebene befindet. Aus diesem Grund muss der Datenverkehr in den und aus dem CG522 weitergeleitet werden, damit sich das NSA-Gerät von 4G-Bändern zu 5G-Bändern aggregieren kann.

Hardware-Installationsverfahren:

Seitenwand des Cisco Cellular Gateway 522-E

Die Abbildung zeigt die E/A-Seitenwand des CG522-E:

1

PWR-Sockel

2

Gigabit-Ethernet-WAN

3

Abdeckung für Dual-SIM-Steckplätze (SIM 0) | SIM 1)

4

Reset-Taste

5

Aux-Port

6

Konsole (RJ-45)

Status-LEDs am CG522-E

◉

solide

✺

Blinken

○

off

LEDs für ersten Start

4G

5 G

Funktion

◉

○

- Betriebssystem wurde gestartet

- Modem nicht angeschlossen

- LAN-Schnittstelle aktiv

✺ / ○

○

- Betriebssystem wurde gestartet

- Modemstatus nicht definiert

- LAN-Schnittstelle ausgefallen

◉

○

- Einschalten, Bootloader

- Betriebssystem gestartet, aber keine SIM gefunden

✺ / ○

○

- System wird gestartet

Nennwerte LEDs

4G

5 G

Funktion

◉

○

- Normalbetrieb

- Maximales 4G-Mobilfunksignal - entsprechend 3 oder 4 bar

- LAN-Schnittstelle aktiv

✺ / ○

○

- Normalbetrieb

- Mittleres 4G-Mobilfunksignal - 1 oder 2 bar entsprechend

- LAN-Schnittstelle aktiv

○

◉

- Normalbetrieb

- Maximales 5G-Mobilfunksignal - entsprechend 3 oder 4 bar

- LAN-Schnittstelle aktiv

○

✺ / ○

- Normalbetrieb

- Mittleres 5G-Mobilfunksignal - 1 oder 2 bar entsprechend

- LAN-Schnittstelle aktiv

Randbedingungen-LEDs

4G

5 G

Funktion

◉

◉

Energiesparmodus

✺ / ○ oder ◉

✺ / ○

Thermischer Abschwächungsmodus aktiviert, Funkbetrieb mit 4G-Signal

✺ / ○

✺ / ○ oder ◉

Thermischer Abschwächungsmodus aktiviert, Funkbetrieb mit 5G-Signal

✺ / ○

✺ / ○

Thermischer Abschwächungsmodus aktiviert, Radio aus

Einbau der SIM-Karte(n)

Neben dem Ethernet-Port verfügt der CG522-E über eine Abdeckung für die SIM-Steckplätze. Die Abdeckung wird durch eine Kopfschraube von Philips zusammengehalten. Entfernen Sie die Schraube vorsichtig, um die SIM-Steckplätze freizulegen.

Die SIM-Größe ist nur kompatibel mit MICRO SIM (Höhe: 15 mm, Breite: 12 mm, Dicke: 0,76 mm).

1

SIM-Abdeckung

2

MICRO SIM-Adapter

3

NANO SIM

Anmerkung: Verwenden Sie einen MICRO-SIM-Kartenadapter für NANO-SIM-Karten.

Installation der 5G-Innenantenne

Gelegentlich muss eine 5G-Antenne auf dem CG522-E installiert werden. Die einzige unterstützte 5G-Innenantenne ist die 5G-ANTM-SMA-D (Multi-Band Swivel Mount Dipol-Antenne) (SMA). Um die Antenne einzusetzen, vergewissern Sie sich, dass der CG522-E nicht mit Strom versorgt wird, und drehen Sie den Stecker am Ende des SMA-Steckverbinders in die Buchse am CG522-E, bis er mäßig fest ist.

Anmerkung: 5G-ANTM-SMA-D ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen. Die Antenne ist für die Verbindung mit einem dedizierten Antennenanschluss des Geräts konzipiert. Für die Antenneninstallation sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

Warnung: Verwenden Sie die Installationsanleitung für 5G-ANTM-SMA-D für Sicherheitsvorkehrungen und Protokolle, um mit Blitzaktivitäten zu arbeiten.

Einschalten des CG522-E

Der CG522-E kann auf verschiedene Weise eingeschaltet werden, z. B. mit PoE+ und einem 4-poligen 12-V-2,5-A-Netzteilstecker.

Um sicherzustellen, dass der CG522-E mit PoE kompatibel ist, achten Sie auf das Blitzsymbol am Ethernet-Port.

Anmerkung: Das PoE+ Kabel darf maximal 100 m lang sein. Wenn eine CG522-E-Einheit ohne PoE ausgetauscht wird, wird dieselbe Einheit empfangen.

Tipp: Dies ist die Hardwareinstallation auf der grundlegendsten Ebene. Weitere Informationen finden Sie in dieser Hardware-Installationsanleitung.

Software-Installationsverfahren:

Zugriff auf CG522-E über Konsole

Der Zugriff auf den CG522-E ist über eine Konsolensitzung möglich. Folgende Parameter sind verfügbar:

- Baudrate: 115200 Bit/s

- 8 Daten-Bit

- Keine Parität

- 1 Stoppbit (8N1)

- keine Durchflussregelung erforderlich

- Benutzername: Administrator

- kennwort: Seriennummer des Geräts

Suchen Sie auf der Unterseite des Geräts nach der Seriennummer des Geräts. Er wird auch in der Bootreihenfolge angezeigt. Diese Meldung wird angezeigt:

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

Zugriff auf den CG522-E über SSH

Der Zugriff auf den CG522-E ist per SSH über eine Layer-2-Schnittstelle von einem Switch/Router aus möglich. Stellen Sie sicher, dass der Schnittstelle eine IP-Adresse im Subnetz 192.168.1.x zugewiesen ist, da die Standard-IP-Adresse der Schnittstelle CG522-E auf 192.168.1.1 festgelegt ist.

Konfigurieren Sie auf dem Uplink-Gerät (Switch/Router) die folgenden Befehle:

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface

Switch(config-if)# no switchport Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 Switch(config-if)# exit Switch(config)# exit Switch# ssh -l admin 192.168.1.1 Password:

Beim CG522-E sind die ersten Parameter:

- IP-Adresse: 192.168.1.1

- Benutzername: Administrator

- kennwort: Seriennummer des Geräts

Suchen Sie auf der Unterseite des Geräts nach der Seriennummer des Geräts. Es wird auch in der Bootreihenfolge angezeigt. Diese Meldung wird auf der Konsole angezeigt:

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

Tipp: Mit dieser Methode können Sie SSH in eine SVI eines Switches und anschließend SSH in den CG522-E einleiten. Eine SVI reicht jedoch nicht aus, um den CG522 und das Uplink-Gerät zu schalten. Sie müssen die L2-Schnittstelle in die Uplink-Schnittstelle des CG522-E integrieren.

Ändern des Kennworts

Sobald Konsolen- oder SSH-Zugriff vorhanden ist, ändern Sie mit diesen Befehlen den Benutzernamen und das Kennwort des CG522-E.

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# aaa authentication users user admin change-password old-password

Nach der Implementierung dieser Befehle folgen Sie den Anweisungen:

Value for 'old-password' (

): ********* Value for 'new-password' (

): ******** Value for 'confirm-password' (

): ********

Anzeigen der aktuellen Konfiguration

Führen Sie diesen Befehl aus, um die aktuelle Konfiguration des CG522-E anzuzeigen:

CellularGateway# show running-config

So aktualisieren Sie Ihre CG522-E-Software

Es ist optimal, den CG522-E vor Gebrauch zu aktualisieren.

Mit diesem Verfahren können Sie die Softwareversion des CG522-E hochladen und aktualisieren.

- über einen erreichbaren TFTP-Server verfügen, das Software-Image auf den Server kopieren und sicherstellen, dass anonyme TFTP-Benutzer auf die Datei zugreifen können.

Umfassende Konfigurationsanleitung zum Herunterladen und Installieren von Software klicken Sie hier.

Überprüfen Sie zunächst die Version des CG522-E:

CellularGateway# show version

Active image

Product name       = Cisco Cellular Gateway

Build version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Software version   = 1.0.0

Build date         = 2023-08-08_23.41

Build path         = /san1/BUILD/workspace/CCO_c174_throttle_EIO/base/build_eio

Built by           = aut

Firmware info

Uboot version      = 2018.03-7.1.0-cwan-0.0.16

Uboot date         = 10/06/2020

Last reboot reason = SoftReset

Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

CellularGateway# gw-action:request software upgrade

tftp://192.168.1.2/cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

System is about to download and install the selected software, Continue? [no,yes] yes

Software successfully upgrade

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [yes,no]

Anmerkung: In diesem Szenario wird der Switch als TFTP-Server verwendet. Der Link für die Software-Seite befindet sich in diesem Hyperlink.

Anzeigen und Wechseln zwischen Image-Partitionen:

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug  9 06:41:31 2023

Install Date = Sun Jun  4 02:03:23 2000

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices.17.04.01a.SPA.bin

Version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Build date   = Fri Dec 18 05:43:05 2020

Install Date = Fri Jun 22 11:13:59 2018

Boot Status  = Boot Successful.

CellularGateway# gw-action:request software activate

System is about to reload, Continue? [yes,no]

PID, Betriebszeit, Arbeitsspeicher, Flash-Größe überprüfen

Diese Informationen sind sehr nützlich für Kompatibilitätsprüfungen und die Fehlerbehebung. Klicken Sie auf diesen Hyperlink, um eine Anleitung zur Fehlerbehebung für den CG522-E zu erhalten.

CellularGateway# show gw-system:system status

SYSTEM INFO

Platform PID                   = CG522-E

Product Serial Number          = FGL2504LB7Y

System Up Time                 = up 15 days

Current Time                   = Thu Aug 24 22:37:22 UTC 2023

Current CPU Usage              = 5%

RAM

Total Memory in KBytes         = 993852

Memory Used in KBytes          = 557760

Memory Free in KBytes          = 436216

STORAGE

Disk type                      = Bootflash

Disk Size in KBytes            = 999320

Disk Used in KBytes            = 88944

Disk Available in KBytes       = 841564

Disk Used Percentage           = 10%

TEMPERATURE

Ambient temperature            = 53 deg C

Power source                   = AC

Hardware-Informationen überprüfen

Die hier bereitgestellten Informationen sind sehr nützlich für Kompatibilitätsprüfungen und die Fehlerbehebung. Klicken Sie auf diesen Hyperlink, um eine Anleitung zur Fehlerbehebung für den CG522-E zu erhalten.

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = zzzzzzz

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

Sitzungsverbindung überprüfen

Anhand dieser Informationen können Sie bestimmen, welcher APN angeschlossen ist, wie der Sitzungsstatus lautet usw.

Dies ist ein Beispiel für den Status einer getrennten Sitzung:

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Disconnected

Call end mode =

Session disconnect reason type = (0)

Session disconnect reason = (0)

Cellular Interface = 1/1

Backoff timer = NOT Running

Back off error count = 0

Back off timer index = 0

Back off timer array (in minutes) = 0 1 1 1 1 5 10 15 30 60

Period of Backoff = 0 minute(s)

Dies ist ein Beispiel für den Status einer Verbindungssitzung:

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Connected

IPv4 Address = x.x.x.x

IPv4 Gateway Address = y.y.y.y

IPv4 Primary DNS = z.z.z.z

IPv4 Secondary DNS = x.x.x.x

Tx Packets = 6821, Rx Packets = 6

Tx Bytes = 1301756, Rx Bytes = 888

Tx Drops = 0, Rx Drops = 0

Tx Overflow Count = 0, Rx Overflow Count = 0

Funkinformationen überprüfen

Diese Informationen sind nützlich für Kompatibilitätsprüfungen und die Fehlerbehebung. Klicken Sie auf diesen Hyperlink, um eine Anleitung zur Fehlerbehebung für den CG522-E zu erhalten.

CellularGateway# show cellular 1 radio

Radio Power Mode = online

Radio Access Technology(RAT) Selected = LTE

LTE Rx Channel Number(PCC) = 0

LTE Tx Channel Number(PCC) = 0

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

Current RSSI = -60 dBm

Current RSRP = -94 dBm

Current RSRQ = -14 dB

Current SNR = 2.8 dB

Physical Cell Id = 119

Network Change Event = activated LTE

CellularGateway# show cellular 1 radio-details

Carrier Aggregation Status = Disabled

LTE RX Channel Number(PCC) = xxx

LTE TX Channel Number(PCC) = yyy

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

PCC CA information:

-------------------

LTE band class = 66

E-UTRA absolute radio frequency channel number of the serving cell = 0

Bandwidth = 20 MHz

Physical Cell Id = 119

Current RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -94 dBm

Current RSSI in 1/10 dBm as measured by L1 = -63 dBm

Current RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -12 dB

Measured SINR in dB = 3.8 dB

Tracking area code information for LTE = 31891

5G CC information:

------------------

Current ENDC RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -101 dBm

Current ENDC RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -14 dB

Measured ENDC SINR in dB = 4 dB

5G-CC-Informationen sind ein Hinweis auf die Verwendung von 5G. Das ausgewählte Band zeigt derzeit die Verwendung von LTE an. Als NSA-Gerät wird das LTE-Band jedoch aufgrund von fehlendem Datenverkehr in dieser Simulation ausgewählt.

Überprüfen und Konfigurieren des Mobilfunk-Zugangspunktnamens (APN)

Der CG522-E kann das APN in der Regel automatisch anhand seines SIM konfigurieren. Mit diesem Verfahren bestätigen Sie ein aktives APN-Profil. In manchen Fällen muss ein statisches APN-Profil konfiguriert werden.

CellularGateway# show cellular 1 profile

PROFILE ID   APN        PDP TYPE   STATE     AUTHENTICATION  USERNAME  PASSWORD

---------------------------------------------------------------------------------

1            Broadband  IPv4       ACTIVE      none            -         -

2            ims        IPv4v6     INACTIVE    none            -         -

Konfigurieren eines benutzerdefinierten APN:

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot <# of sim slot in use>

CellularGateway(config-slot-0)# profile id <#> apn

pdn-type IPv4v6 authentication

username

password

CellularGateway(config-slot-0)# attach profile <#> CellularGateway(config-slot-0)# commit

Tipp: Bei einigen APNs ist keine Authentifizierung erforderlich. Das bedeutet, dass keine Authentifizierung definiert werden muss, wenn sie nicht benötigt wird. Bsp.: profile id <#> apn pdn-type IPv4v6 <— ist ein gültiger Befehl.

So entfernen Sie ein APN-Profil:

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot 1

CellularGateway(config-slot-1)# no attach-profile 1

CellularGateway(config-slot-1)# no profile id 1 apn broadband

CellularGateway(config-slot-1)# commit

Anmerkung: Für LTE ist keine Authentifizierung erforderlich.

Anmerkung: Verizon benötigt mindestens 2 Profile. ein Attach-Profil (in der Regel vzwims oder ims) und ein Daten-/Standardprofil. AT&T benötigt nur ein Profil, wie es für Daten-/Standard- und Anschlussprofile (Breitband) erforderlich ist.

Konfiguration des primären SIM-Steckplatzes und der SIM-Failover-Befehle

Führen Sie diese Befehle aus, um den primären SIM-Steckplatz zu definieren und die SIM-Failover-Timer-Funktion zu verwenden. Ein manueller Failover würde darin bestehen, den primären SIM-Steckplatz erneut zu definieren.

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim primary-slot <0/1>

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim max-retry 5

CellularGateway(config-cellular-1)# sim failovertimer 7

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway#

Überprüfen und Konfigurieren der Firmware des CG522-E-Modems

Mit diesem Verfahren können Sie die Firmware-Version des CG522-E-Modems hochladen und aktualisieren.

- über einen erreichbaren TFTP-Server verfügen, das Software-Image auf den Server kopieren und sicherstellen, dass anonyme TFTP-Benutzer auf die Datei zugreifen können.

- Erstellen Sie ein Unterverzeichnis für die Modem-Firmware.

- Bestätigen Sie die korrekte Firmware basierend auf dem SIM-Träger (siehe Softwareseite).

- Kopieren Sie die Firmware-Dateien (.cwe und .nvu) in dieses Verzeichnis.

Umfassende Konfigurationsanleitung zum Herunterladen und Installieren von Firmware klicken Sie hier.

Gehen Sie wie folgt vor:

CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe create_dir

INFO: Created folder

INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00.cwe from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe size(Bytes): 88960399 CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu create_dir

INFO:

Directory already exists INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu size(Bytes): 69051 CellularGateway# cellular 1 upgrade firmware

Befehle zum Überprüfen des Firmware-Status:

CellularGateway# show cellular 1 firmware

Firmware Activation Mode = AUTO

INDEX  CARRIER  FW VERSION       PRI VERSION  STATUS

------------------------------------------------------

1      GENERIC  01.07.13.00_GEN  016.006_004  ACTIVE

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Factory Serial Number (FSN) = 4H0355006001A1

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

Anmerkung: In diesem Szenario wird der Netzwerk-Switch als TFTP-Server verwendet. Auf der Firmware-Seite finden Sie den Hyperlink.

Zurücksetzen des Modems

Beim Zurücksetzen des Modems werden keine Konfigurationssätze gelöscht. Es funktioniert ein Neustart.

CellularGateway# cellular 1 modem-reset

cellular_modem_reset :

Sie können auch AT-Befehle verwenden, um das Modem zurückzusetzen.

CellularGateway# cellular 1 modem-at-command

at!reset