Einleitung

Dieses Dokument beschreibt ein Cisco Gutachten zur Unterstützung von Azure MANA, das sich auf die Leistung von Catalyst 8000V auswirkt, sowie eine Anleitung für Upgrades und Opt-out.

Überblick

Diese Ankündigung wurde im März 2026 von Cisco für den virtuellen Cisco Catalyst 8000V Edge Software-Router in Microsoft Azure veröffentlicht. Sie reagiert auf die Ankündigung der Microsoft Azure Network Adapter (MANA)-Unterstützung für vorhandene VM-SKUs, die sich auf v5- und ältere Compute-VM-Familien auswirken. Die Einführung soll im April 2026 beginnen.

Hintergrund

Diese Azure-Infrastrukturänderung wirkt sich auf virtuelle Catalyst 8000V-Systeme aus, die derzeit oder in neuen Bereitstellungen in Azure ausgeführt werden. Alle virtuellen Catalyst-Systeme der Serie 8000V (einschließlich Azure Network Virtual Appliances - NVAs) funktionieren bei Bereitstellung auf einem Host mit MANA weiterhin, können jedoch zu geringeren Durchsatzraten führen. Bei derzeit ausgeführten VMs ist die Änderung sichtbar, wenn die VM-Neubereitstellung durch "Stopp-Deallocation and start" oder durch Microsoft während der Wartung erfolgt. Dies gilt für VMs, die mithilfe der Cloud OnRamp-Automatisierung im Cisco SD-WAN Manager erstellt wurden, oder für selbst erstellte VMs, die Azure Marketplace-Listen verwenden.

Auswirkungen

Alle virtuellen Catalyst 8000V-Systeme auf MANA-fähigen Hosts können potenziell niedrigere Durchsatzraten erzielen. Führen Sie zur Erzielung optimaler Leistung ein Upgrade auf eine der Cisco IOS XE-Versionen durch:

- 17.15.6 (18. September 2026*)

- 17.18.3 (15. April 2026*)

- 26.1.2 (15. Juni 2026*)

Hinweis: Änderungen vorbehalten.

Empfohlene Maßnahmen

Ihre sofortige Aktion ist erforderlich. In der Zwischenzeit vor dem Upgrade der Cisco IOS XE-Versionen empfehlen wir Ihnen, den temporären (bis zum 30. September 2026) Opt-out-Mechanismus über Tags zu verwenden, um die Bereitstellung der 8000V VMs auf MANA-fähigen Hosts zu vermeiden, wie in der Dokumentation MANA-Unterstützung für virtuelle Netzwerk-Appliances (NVAs) beschrieben.

Referenzen

- Ankündigung der Unterstützung von Microsoft Azure Network Adapter (MANA) für vorhandene VM-SKUs am 6. Februar 2026.

- MANA-Unterstützung für Network Virtual Appliances (NVAs) in Azure-Dokumentation.

- MANA-Unterstützung für vorhandene VM-Größen in Azure-Dokumentation.

- Datenblatt zur Cisco Catalyst 8000V Edge-Software

- Kompatibilitätsmatrix für Cisco Catalyst 8000V in Public und Sovereign IaaS Clouds - Unterstützte Instanztypen für Microsoft Azure im Catalyst 8000V Konfigurationsleitfaden.

- Bereitstellung der Cisco Catalyst 8000V Edge-Software auf Microsoft Azure im Catalyst 8000V-Konfigurationsleitfaden

- Microsoft Azure Virtual WAN Integration Chapter für Cloud OnRamp-Automatisierung im Cisco SD-WAN Manager-Konfigurationsleitfaden.

- Cisco Catalyst 8000V Edge Software (PAYG)-Eintrag in Azure Marketplace.

- Cisco Catalyst 8000V Edge Software (BYOL)-Eintrag im Azure-Markt.

- Cisco Catalyst 8000V Edge-Software - Lösungsbereitstellung in Azure Marketplace.

- Cisco SD-WAN für Azure Virtual WAN für Eintrag in Azure Marketplace.