Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Problem: Speicherkonflikt bei einigen RSP und LC auf Routern der Serie ASR 9000

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie vorgehen müssen, wenn die verfügbare Speicherkapazität auf einigen der Module Route Switch Processor (RSP) und Line Cards (LC) geringer ist als erwartet.

Hintergrundinformationen

Wie im Datenblatt angegeben, verfügt beispielsweise A9K-RSP440-TR über 6 GB DRAM (Dynamic Random Access Memory). Die gleichen Informationen werden angezeigt, wenn Sie show platform summary <> ausführen:

RP/0/RSP1/CPU0:rodos#sho platform summary location 0/RSP0/CPU0

Wed Nov 21 15:33:08.874 CET

-------------------------------------------------------------------------------

Platform Node : 0/RSP0/CPU0 (slot 1)

PID : A9K-RSP440-TR

Card Type : ASR9K Fabric, Controller, 6G memory

Problem: Speicherkonflikt bei einigen RSP und LC auf Routern der Serie ASR 9000

Wenn Sie den tatsächlich verfügbaren Speicher für einen bestimmten RSP überprüfen, stellen Sie fest, dass statt 6 GB nur 4 GB verfügbar sind.

RP/0/RSP0/CPU0:medved#sh memory summary

Tue Nov 20 21:27:18.920 CET

Physical Memory: 4096M total (827M available)

Application Memory : 3708M (827M available)

Image: 98M (bootram: 98M)

Reserved: 224M, IOMem: 0, flashfsys: 0

Total shared window: 47M

Ein bekanntes Problem besteht in den aktuellen IOS XR-Versionen. Nicht nur ASR 9000 überwacht derzeit den verfügbaren Arbeitsspeicher nicht oder vergleicht ihn mit einem erwarteten Wert. Es erzeugt nicht einmal Protokolle, wenn Sie einige DRAM fehlen. Erweiterung CSCvf32213 ist zur Behebung dieses Problems aufgegangen. Die Ursache liegt in einem HW-Problem, wenn RSP eine der installierten Speicherbanken nicht erkennen kann.

Lösung

Die Ursache hängt mit dem Hardware (HW)-Problem zusammen, wenn RSP eine installierte Speicherbank nicht erkennen kann. Ein typischer Aktionsplan sieht in solchen Fällen Folgendes vor:

1. Versuchen Sie, einen Reset durchzuführen, um festzustellen, ob der nach dem erneuten Einsetzen gemeldete Speicher den richtigen Wert aufweist.

2. Ersatz von LC/RSP durch RMA