Inhalt

Einleitung

Problem

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Linecards (LCs) bei einem Aggregation Services Router der Serie 9000 (ASR9K) heruntergefahren werden, wenn die Leistungsaufnahme nicht ausreicht.

Unterstützt von Sam Milstead, Cisco TAC Engineer.

Problem

Vor 6.0.1 und 6.1.1 wurden die Karten nach dem Zufallsprinzip heruntergefahren, und es gab keine Möglichkeit zu beeinflussen, welche Karten zuerst heruntergefahren wurden. Dies kann zu Ausfällen oder anderen Problemen für die Betreiber führen.

Lösung

Ab Version 6.0.1 und 6.1.1 wurde ein Administrationskonfigurationsknopf über CSCux09817 eingeführt. , der Einfluss darauf hat, welche Karten bei einem Stromausfall in einem ASR9K-System zuerst ausgeschaltet werden.

Hier ist ein Konfigurationsbeispiel mit den LCs 0 und 1, die zuletzt heruntergefahren wurden, und LC 4, die zuerst heruntergefahren wurden.

power budget enforcement progressive

priority 1

location 0/0/CPU0

location 0/1/CPU0

!

priority 2

location 0/2/CPU0

!

priority 4

location 0/3/CPU0

!

priority 19

location 0/4/CPU0

!

!

Hinweis: Dies gilt nur für LCs im XR-RUN-Status. Jeder andere Zustand, in dem sich ein LC befindet, z. B. MBI-BOOTING, wird von dieser Konfiguration nicht beeinflusst. Wenn beispielsweise LC 4 bootet und ein Stromausfall auftritt, wird LC 3 zuerst ausgeschaltet.