Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Konventionen

Hintergrundinformationen

Fehlerbehebungsmethode

Die Schnittstellenverbindungsparameter müssen an beiden Enden der Verbindung übereinstimmen.

Konfigurieren der Schnittstelle in lokalem Loopback

Testen der Ports und Kabel mit VRF

Beispiele zur Fehlerbehebung

Die Parameter der Schnittstellenverbindung müssen an beiden Enden der Verbindung übereinstimmen.

Konfigurieren Sie die Schnittstelle im lokalen Loopback.

Testen der Ports und Kabel mit VRF

Einleitung

In diesem Dokument wird die Fehlerbehebung bei Schnittstellen beschrieben, die nicht mit Router-Ethernet-Verbindungen verbunden sind.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für diesen Artikel sind Kenntnisse über Virtual Routing and Forwarding (VRF) erforderlich.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Hintergrundinformationen

Verbindungsprobleme treten häufig auf, wenn das Netzwerk zum ersten Mal aktiviert wird oder wenn Verbindungen zwischen verschiedenen Cisco-/Anbietergeräten bestehen.

Fehlerbehebungsmethode

Es gibt viele Gründe, warum bei einem Cisco Router keine Schnittstelle verfügbar ist. Fehlerbehebungkann mühsam und schmerzhaft sein, wenn der Fehler im Feld mit zu vielen Variablen auftritt - das Problem kann durch Layer 1 - SFP (Small Form-Factor Pluggable)/Kabel/Anschlüsse/Patchfeld oder Layer 2 - den Port am Router (entweder Ende oder ein Ende des Links) verursacht werden. In diesem Abschnitt wird eine einfachere Methode beschrieben, um den Ausfall auf Layer 1 oder Layer 2 oder auf welches Endgerät zu isolieren.

Die Schnittstellenverbindungsparameter müssen an beiden Enden der Verbindung übereinstimmen.

Verwenden Sie die Ausgabe von show interface oder eine entsprechende Funktion, um sicherzustellen, dass die Verbindungsgeschwindigkeit, Duplex-, Auto-Negotiation- und Medientypen unterstützt werden und auf beiden Seiten des Links übereinstimmen. Folgen Sie dem Link, um die unterstützten Transceiver für das verwendete Schnittstellenmodul zu finden.

Kompatibilitätsmatrix für Cisco Gigabit Ethernet Transceiver-Module

Konfigurieren der Schnittstelle in lokalem Loopback

Dieser Test überprüft den Paketpfad im Router bis zum PLIM (Physical Layer Interface Module). Wenn die Router- und Port-ASICs ordnungsgemäß initialisiert sind, muss die Schnittstelle aktiviert werden, und ein Self-Ping muss funktionieren. Bei lokalem Loopback wird der TX auf Portebene innerhalb des Routers mit dem RX verbunden. Dieser Test schließt den SFP und die Kabel im Paketpfad aus. Wenn der Port nicht hochgefahren wird oder sich selbst ein Ping mit einem lokalen Loop sendet, liegt ein Problem mit dem Cisco Router vor. Wenden Sie sich in diesem Fall an das Cisco TAC, um eine weitere Fehlerbehebung durchzuführen.

Testen der Ports und Kabel mit VRF

Dieser Test ist besonders nützlich, wenn der Loopback-Test erfolgreich ist, um zu ermitteln, welches Ende der Verbindung fehlerhaft ist, oder wenn es sich um ein Interoperabilitätsproblem zwischen Geräten handelt. Dies hilft auch in Szenarien, in denen ein Loopback-Plug nicht zum Testen verfügbar ist.

Verwenden Sie einen Ersatzport auf demselben Router, und schließen Sie den zu testenden Port mit demselben Kabel und denselben Steckern/SFP an. Der Router ist nun in sich selbst zurückversetzt. Konfigurieren Sie die beiden Ports/Schnittstellen in zwei verschiedenen VRFs und im gleichen Subnetz. Pingen Sie von einer VRF-Instanz an die andere VRF-Instanz.

- Wenn der Ping fehlschlägt, verweist er auf ein Kabel- oder SFP-Problem. Ändern Sie die Kabel und SFP.

- Wenn der Ping funktioniert, weist er auf den lokalen Knoten, die lokalen Ports/Anschlüsse und das Kabel hin. Der Fehler tritt wahrscheinlich am Remote-Ende auf, oder es liegt ein Interoperabilitätsproblem zwischen den beiden Geräten vor. Führen Sie die gleichen Tests am Remote-Gerät durch, und wenden Sie sich dann an das Cisco TAC, um Kompatibilitätsprobleme zwischen den beiden Geräten zu überprüfen.

Beispiele zur Fehlerbehebung

Die Beispiele beziehen sich auf eine Ethernet-Verbindung auf dem ASR1000-Router. Dasselbe Konzept kann jedoch auch für andere Cisco Router und Layer-1-Technologien verwendet werden.

Die Parameter der Schnittstellenverbindung müssen an beiden Enden der Verbindung übereinstimmen.

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-10X1GE-V2, address is 0023.33ee.7c00 (bia 0023.33ee.7c00)

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is LX

output flow-control is off, input flow-control is off

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:02:31, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

314 packets input, 24637 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 314 multicast, 0 pause input

1 packets output, 77 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 6 interface resets

17 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Konfigurieren Sie die Schnittstelle im lokalen Loopback.

Router#show ip interface brief | include GigabitEthernet0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 192.168.0.1 YES manual down down

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

STLD1-630-03.04-ASR1(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#loopback mac

Loopback is a traffic-affecting operation

IPv6 self ping is not supported

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#

*Aug 29 17:12:21.259: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

*Aug 29 17:12:20.652: %LINK-3-UPDOWN: SIP0/0: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

*Aug 29 17:12:22.259: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#end

Router#

*Aug 29 17:12:28.684: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show run interface gigabitEthernet 0/0/1

Building configuration...

Current configuration : 106 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

loopback mac

negotiation auto

end

Router#ping 192.168.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#

Testen der Ports und Kabel mit VRF

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#vrf definition RED

Router(config-vrf)#address-family ipv4

Router(config-vrf-af)#exit

Router(config-vrf)#vrf definition BLUE

Router(config-vrf)#address-family ipv4

Router(config-vrf-af)#exit

Router(config-vrf)#end

*May 16 03:41:04.173: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleinter

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/3

Router(config-if)#vrf forwarding RED

Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

Router(config-if)#cdp enable

Router(config-if)#interface gigabitEthernet 0/0/2

Router(config-if)#vrf forwarding BLUE

Router(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

Router(config-if)#cdp enable

Router(config-if)#end

*May 16 03:42:02.070: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#ping vrf BLUE 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#ping vrf BLUE 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#ping vrf RED 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#ping vrf RED 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#

Router#show run interface gigabitEthernet 0/0/2

Building configuration...

Current configuration : 154 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/2

description Looped to 0/0/3

vrf forwarding BLUE

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

negotiation auto

cdp enable

end

Router#show run interface gigabitEthernet 0/0/3

Building configuration...

Current configuration : 153 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/3

description Looped to 0/0/2

vrf forwarding RED

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

negotiation auto

cdp enable

end

Router#