Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm mit grundlegender L2/L3-Verbindung

Grundlegende L2/L3-Verbindungen

OTV Multicast - Mindestkonfiguration

OTV-Verifizierung

Netzwerkdiagramm mit OTV

Überprüfungsbefehle und erwartete Ausgabe

Häufiges Problem

Fehlerbehebung

Erstellen einer Paketerfassung an der Join-Schnittstelle, um OTV Hellos anzuzeigen

Überprüfen Sie den Status der Weiterleitung auf dem OTV ASR.

Erstellen einer Paketerfassung auf der Join-Schnittstelle zum Anzeigen von OTV-Datenpaketen

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der Overlay Transport Virtualization (OTV)-Multicast-Modus auf der Cisco Aggregation Services Router (ASR) 1000-Plattform konfiguriert wird. OTV erweitert die Layer-2-Topologie (L2) über physisch unterschiedliche Standorte hinweg, sodass Geräte auf L2 über einen Layer-3-Provider (L3) kommunizieren können. Die Geräte in Site 1 glauben, dass sie sich in derselben Broadcast-Domäne befinden wie die Geräte in Site 2.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Konfiguration der Ethernet Virtual Connection (EVC)

- Grundlegende L2- und L3-Konfiguration auf der ASR-Plattform

- Grundkenntnisse der Konfiguration des Internet Group Management Protocol (IGMP) Version 3 und Protocol Independent Multicast (PIM)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem ASR1002 mit der Cisco IOS® Version asr1000rp1-adventerprise.03.09.00.S.153-2.S.bin.

Ihr System muss die folgenden Anforderungen erfüllen, um die OTV-Funktion auf dem ASR 1000 zu implementieren:

- Cisco IOS-XE Version 3.5S oder höher

- MTU (Maximum Transmission Unit) größer/gleich 1542

Hinweis: OTV fügt allen gekapselten Paketen einen 42-Byte-Header mit dem DF-Bit (Do Not Fragment Bit) hinzu. Um 1500-Byte-Pakete durch das Overlay zu transportieren, muss das Transit-Netzwerk eine Maximum Transmission Unit (MTU) von 1542 oder höher unterstützen. Um eine Fragmentierung über OTV zu ermöglichen, müssen Sie die Join-Interface für die OTV-Fragmentierung aktivieren.

- Unicast- und Multicast-Erreichbarkeit zwischen Standorten

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der OTV-Multicast-Modus konfiguriert wird.

Netzwerkdiagramm mit grundlegender L2/L3-Verbindung

Grundlegende L2/L3-Verbindungen

Beginnen Sie mit einer Basiskonfiguration. Die interne Schnittstelle auf dem ASR wird für Dienstinstanzen für den dot1q-Datenverkehr konfiguriert. Die OTV-Join-Schnittstelle ist die externe WAN-L3-Schnittstelle.

ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.17.100.134 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.16.64.84 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

Da OTV einen 42-Byte-Header hinzufügt, müssen Sie sicherstellen, dass der Internet Service Provider (ISP) die MTU-Mindestgröße von einem Standort zum anderen übergibt. Um diese Überprüfung durchzuführen, senden Sie eine Paketgröße von 1542 mit festgelegtem DF-Bit. Dadurch erhält der ISP die Payload, die er benötigt, und die Fragment-Tags auf dem Paket werden nicht zur Simulation eines OTV-Pakets hinzugefügt. Wenn Sie keinen Ping ohne DF-Bit durchführen können, liegt ein Routing-Problem vor. Wenn Sie ohne Ping senden können, jedoch kein Ping mit festgelegtem DF-Bit durchführen können, liegt ein MTU-Problem vor. Sobald der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, können Sie den OTV-Unicast-Modus zu den ASRs Ihrer Website hinzufügen.

ASR-1#ping 172.17.100.134 size 1542 df-bit

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 1514-byte ICMP Echos to 172.17.100.134, timeout is 2 seconds:

Packet sent with the DF bit set

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

Die interne Schnittstelle ist ein L2-Port, der mit Dienstinstanzen für die mit L2 dot1q gekennzeichneten Pakete konfiguriert wurde. Außerdem wird eine interne Site Bridge-Domäne erstellt. In diesem Beispiel handelt es sich um das nicht gekennzeichnete VLAN1. Die interne Site Bridge-Domäne wird für die Kommunikation mehrerer OTV-Geräte am gleichen Standort verwendet. Auf diese Weise können sie kommunizieren und bestimmen, welches Gerät das Authoritative Edge Device (AED) ist, für das die Bridge-Domäne gilt.

Die Dienstinstanz muss in einer Bridge-Domäne konfiguriert werden, die das Overlay verwendet.

ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 50 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

!

service instance 51 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/2

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 50 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

!

service instance 51 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

OTV Multicast - Mindestkonfiguration

Hierbei handelt es sich um eine Basiskonfiguration, die nur wenige Befehle zum Einrichten von OTV und zum Verbinden bzw. Herstellen interner Schnittstellen erfordert.

Konfigurieren Sie die lokale Site Bridge-Domäne. In diesem Beispiel ist es VLAN1 im LAN. Die Standort-ID ist für jeden physischen Standort spezifisch. In diesem Beispiel gibt es zwei voneinander unabhängige Remote-Standorte. Standort 1 und 2 werden entsprechend konfiguriert. Multicast muss ebenfalls entsprechend der OTV-Anforderungen konfiguriert werden.

ASR-1

Config t

otv site bridge-domain 1

otv site-identifier 0000.0000.0001

ip multicast-routing distributed

ip pim ssm default

interface GigabitEthernet0/0/0

ip pim passive

ip igmp version 3

ASR-2

Config t

otv site bridge-domain 1

otv site-identifier 0000.0000.0002

ip multicast-routing distributed

ip pim ssm default

interface GigabitEthernet0/0/0

ip pim passive

ip igmp version 3

Erstellen Sie das Overlay für jede Seite. Konfigurieren Sie das Overlay, wenden Sie die Join-Schnittstelle an, und fügen Sie das Steuerelement und die Datengruppen zu jeder Seite hinzu.

Fügen Sie die beiden Bridge-Domänen hinzu, die Sie erweitern möchten. Beachten Sie, dass Sie die Site Bridge-Domäne nicht erweitern, sondern nur die beiden erforderlichen VLANs. Sie erstellen eine separate Dienstinstanz für die Overlay-Schnittstellen, um die Bridge-Domäne 200 und 201 aufzurufen. Wenden Sie die dot1q-Tags 100 bzw. 101 an.

ASR-1

Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv control-group 225.0.0.1  otv data-group 232.10.10.0/24

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

ASR-2

Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv control-group 225.0.0.1  otv data-group 232.10.10.0/24

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

Hinweis: Erweitern Sie das Standort-VLAN NICHT auf die Overlay-Schnittstelle. Dies führt dazu, dass die beiden ASRs einen Konflikt haben, da sie der Meinung sind, dass sich jede entfernte Seite am gleichen Standort befindet.

In dieser Phase ist die ASR-zu-ASR OTV-Multicast-Adjacency vollständig und funktionsfähig. Die Nachbarn sind vorhanden, und der ASR sollte für die VLANs, die erweitert werden müssen, AED-fähig sein.

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.10.10.0/24

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

ASR-2#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.10.10.0/24

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.16.64.84

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

OTV-Verifizierung

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Netzwerkdiagramm mit OTV

Überprüfungsbefehle und erwartete Ausgabe

Diese Ausgabe zeigt, dass die VLANs 100 und 101 erweitert wurden. Der ASR ist die AED, und in der Ausgabe werden die interne Schnittstelle und die Service-Instanz angezeigt, die die VLANs zuordnet.

ASR-1#show otv vlan

Key:  SI - Service Instance

Overlay 1 VLAN Configuration Information

Inst VLAN  Bridge-Domain  Auth  Site Interface(s)

0    100   200            yes   Gi0/0/1:SI50

0    101   201            yes   Gi0/0/1:SI51

Total VLAN(s): 2

Total Authoritative VLAN(s): 2

ASR-2#show otv vlan

Key:  SI - Service Instance

Overlay 1 VLAN Configuration Information

Inst VLAN  Bridge-Domain  Auth  Site Interface(s)

0    100   200            yes   Gi0/0/2:SI50

0    101   201            yes   Gi0/0/2:SI51

Total VLAN(s): 2

Total Authoritative VLAN(s): 2

Zur Validierung erweitern Sie die VLANs, und führen Sie einen Site-to-Site-Ping aus. Host 192.168.100.2 befindet sich an Standort 1, Host 192.168.100.3 befindet sich an Standort 2. Die ersten Pings werden vermutlich fehlschlagen, wenn Sie das Address Resolution Protocol (ARP) lokal und über OTV auf der anderen Seite erstellen.

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

...!!

Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 1/5/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 size 1500 df-bit

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

Packet sent with the DF bit set

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

Um sicherzustellen, dass die MAC-Tabelle und die OTV-Routing-Tabellen korrekt mit dem lokalen Gerät erstellt werden, sollten Sie die MAC-Adresse des Remote-Geräts mithilfe des Befehls show otv route ermitteln.

LAN-SW1#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up

Hardware is Ethernet SVI, address is 0c27.24cf.abd1 (bia 0c27.24cf.abd1)

Internet address is 192.168.100.2/24

LAN-SW2#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up

Hardware is Ethernet SVI, address is b4e9.b0d3.6a51 (bia b4e9.b0d3.6a51)

Internet address is 192.168.100.3/24

ASR-1#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance,

SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD     MAC Address    AD    Owner  Next Hops(s)

----------------------------------------------------------

0    100  200    0c27.24cf.abaf 40    BD Eng Gi0/0/1:SI50

0    100  200    0c27.24cf.abd1 40    BD Eng Gi0/0/1:SI50 <--- Local mac is

pointing to the physical interface

0    100  200    b4e9.b0d3.6a04 50    ISIS   ASR-2

0    100  200    b4e9.b0d3.6a51 50    ISIS   ASR-2        <--- Remote mac is

pointing across OTV to ASR-2

4 unicast routes displayed in Overlay1

----------------------------------------------------------

4 Total Unicast Routes Displayed

ASR-2#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance,

SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD     MAC Address    AD    Owner  Next Hops(s)

----------------------------------------------------------

0    100  200    0c27.24cf.abaf 50    ISIS   ASR-1

0    100  200    0c27.24cf.abd1 50    ISIS   ASR-1           <--- Remote mac is

pointing across OTV to ASR-1

0    100  200    b4e9.b0d3.6a04 40    BD Eng Gi0/0/2:SI50

0    100  200    b4e9.b0d3.6a51 40    BD Eng Gi0/0/2:SI50    <--- Local mac is

pointing to the physical interface

4 unicast routes displayed in Overlay1

----------------------------------------------------------

4 Total Unicast Routes Displayed

Häufiges Problem

Die Fehlermeldung OTV Not Form (OTV wird nicht gesendet) in der Ausgabe zeigt, dass der ASR nicht AED-fähig ist. Das bedeutet, dass der ASR die VLANs nicht über das OTV weiterleitet. Es gibt mehrere mögliche Ursachen, aber die häufigste ist, dass die ASRs keine Verbindung zwischen den Standorten haben. Überprüfen Sie, ob L3-Verbindungen vorhanden und möglicherweise blockierter Multicast-Datenverkehr vorhanden sind. Eine weitere mögliche Ursache für diese Bedingung ist, dass die interne Site Bridge-Domäne nicht konfiguriert ist. Dies schafft eine Bedingung, bei der der ASR nicht zum AED werden kann, da nicht sicher ist, ob er der einzige ASR auf dem Standort ist oder nicht.

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected       <--- Not Forwarding

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

ASR-2#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected       <--- Not Forwarding

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.16.64.84

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Erstellen einer Paketerfassung an der Join-Schnittstelle, um OTV Hellos anzuzeigen

Sie können das integrierte Paketerfassungsgerät im ASR verwenden, um mögliche Probleme zu beheben.

Erstellen Sie eine Zugriffskontrollliste (ACL), um die Auswirkungen und die Aufnahme von Dateien mit hoher Sättigung zu minimieren. Die Konfiguration ist so eingerichtet, dass nur die Multicast-Hellos zwischen zwei Standorten erfasst werden. Passen Sie Ihre IP-Adresse an die Join-Schnittstellen der Nachbarn an.

ip access-list extended CAPTURE

permit ip host 172.16.64.84 host 225.0.0.1

permit ip host 172.17.100.134 host 225.0.0.1

Richten Sie die Erfassung ein, um die Join-Schnittstelle in beide Richtungen auf beiden ASRs zu schnüffeln:

monitor capture 1 buffer circular access-list CAPTURE interface g0/0/0 both

Um die Erfassung zu starten, geben Sie Folgendes ein:

monitor capture 1 start

*Nov 14 15:21:37.746: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

<wait a few min>

monitor capture 1 stop

*Nov 14 15:22:03.213: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

show mon cap 1 buffer brief

Die Pufferausgabe zeigt, dass die Hellos in der Erfassung die erfasste Schnittstelle ausgehen. Es zeigt die Hellos, die für die Multicast-Adresse 225.0.0.1 bestimmt sind. Dies ist die konfigurierte Kontrollgruppe. Sehen Sie sich die ersten 13 Pakete in der Erfassung an, und beachten Sie, dass es nur eine unidirektionale Ausgabe gibt. Hellos von 172.17.100.134 sind nur sichtbar. Sobald das Multicast-Problem im Core behoben ist, wird der Nachbarn hello unter Paketnummer 14 angezeigt.

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

-------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source             destination   protocol

-------------------------------------------------------------

0 1456    0.000000   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

1 1456    8.707016   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

2 1456   16.880011   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

3 1456   25.873008   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

4 1456   34.645023   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

5 1456   44.528024   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

6 1456   52.137002   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

7 1456   59.819010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

8 1456   68.641025   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

9 1456   78.168998   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

10 1456   85.966005   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

11 1456   94.629032   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

12 1456  102.370043   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

13 1456  110.042005   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

14 1456  111.492031   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE <---Mcast core

fixed and now see neighbor hellos

15 1456  111.493038   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

16 1456  112.491039   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

17 1456  112.501033   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

18  116  112.519037   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

19  114  112.615026   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

20  114  112.618031   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

21 1456  113.491039   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

22 1456  115.236047   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

23  142  116.886008   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

24  102  117.290045   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

25 1456  118.124002   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

26 1456  121.192043   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

27 1456  122.443037   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

28 1456  124.497035   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

29  102  126.178052   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

30  142  126.629032   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

31 1456  127.312047   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

32 1456  130.029997   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

33 1456  131.165000   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

34 1456  132.591025   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

35  102  134.832010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

36 1456  135.856010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

37  142  136.174054   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

38 1456  138.442030   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

39 1456  140.769025   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

40 1456  141.767010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

41  102  144.277046   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

42 1456  144.996003   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

ASR-1#

2#show mon cap 1 buff bri

Überprüfen Sie den Status der Weiterleitung auf dem OTV ASR.

Wenn Sie den Multicast-Routing-Status zwischen OTV-Nachbarn erstellen, müssen Sie über den richtigen PIM-Status verfügen. Verwenden Sie diesen Befehl, um den erwarteten PIM-Status auf den ASRs zu überprüfen:

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

Beachten Sie den gleichen Fehler wie zuvor: AED-fähig = Nein, Overlay DIS nicht gewählt. Das bedeutet, dass der ASR nicht zum AED-Forwarder werden kann, da er nicht über genügend Informationen zu seinem Peer verfügt. Es ist möglich, dass die interne Schnittstelle nicht aktiv ist, die Site-Bridge-Domäne deaktiviert/nicht erstellt wurde oder die beiden Standorte einander über den ISP nicht sehen.

ASR-1 erkennt das Problem. Es zeigt, dass keine PIM-Nachbarn sichtbar sind. Dies ist auch bei einer erfolgreichen Umsetzung zu erwarten. Dies liegt daran, dass PIM passiv auf der Join-Schnittstelle ausgeführt wird. PIM passive ist der einzige PIM-Modus, der auf der Join-Schnittstelle für OTV unterstützt wird.

ASR-1#show ip pim neigh

PIM Neighbor Table

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,

P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable

Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                            Prio/Mode

Um zu überprüfen, ob PIM-Schnittstellen auf dem ASR-1 konfiguriert sind, geben Sie Folgendes ein:

ASR-1#show ip pim int

Address          Interface                Ver/   Nbr    Query  DR     DR

Mode   Count  Intvl  Prior

172.17.100.134   GigabitEthernet0/0/0     v2/P   0      30     1      172.17.100.134

172.17.100.134   Tunnel0                  v2/P   0      30     1      172.17.100.134

0.0.0.0          Overlay1                 v2/P   0      30     1      0.0.0.0

Der mroute-Status des ASR bietet eine Vielzahl von Informationen zum Multicast-Status der Verbindung. In dieser Ausgabe wird der Nachbar in der lokalen ASR-Routing-Tabelle nicht als S,G-Eintrag angezeigt. Wenn Sie die mroute-Anzahl für die Steuerelementgruppe anzeigen, wird nur die lokale Join-Schnittstelle als Quelle angezeigt. Beachten Sie, dass die Anzahl den Paketen entspricht, die mit der weitergeleiteten Gesamtzahl empfangen wurden. Dies bedeutet, dass Sie auf der lokalen Seite aktiv sind und die Multicast-Domäne weiterleiten.

ASR-1#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 225.0.0.1), 00:20:29/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/00:02:55

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/Proxy

(172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:16:25/00:02:19, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/Proxy

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/00:02:55

(*, 224.0.1.40), 00:20:09/00:02:53, RP 0.0.0.0, flags: DPC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

ASR-1#show ip mroute count

Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics

3 routes using 1828 bytes of memory

2 groups, 0.50 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 1, Packets forwarded: 116, Packets received: 117

Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 116/0/1418/1, Other: 117/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Wenn das Multicast-Kernproblem gelöst ist, wird die erwartete Ausgabe vom ASR angezeigt.

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

Es gibt immer noch keine PIM-Nachbarn, und die physischen, Overlay- und Tunnelschnittstellen sind lokale PIM-Schnittstellen.

ASR-1#show ip pim neigh

PIM Neighbor Table

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,

P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable

Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                            Prio/Mode

ASR-1#show ip pim int

Address          Interface                Ver/   Nbr    Query  DR     DR

Mode   Count  Intvl  Prior

172.17.100.134   GigabitEthernet0/0/0     v2/P   0      30     1      172.17.100.134

172.17.100.134   Tunnel0                  v2/P   0      30     1      172.17.100.134

0.0.0.0          Overlay1                 v2/P   0      30     1      0.0.0.

Die mroute-Tabelle und die Zähler stellen Informationen über den Multicast-Status bereit. Die Ausgabe zeigt die Join-Schnittstelle sowie den OTV-Nachbarn in der Kontrollgruppe als Quellen an. Stellen Sie sicher, dass Sie den Rendezvous Point (RP) auch im Feld Reverse Path Forwarding (RPF) Neighbor (NBR) des Remote-Standorts sehen. Sie leiten außerdem übereinstimmende Zähler weiter und empfangen diese. Die beiden Quellen sollten die Gesamtzahl der empfangenen Gruppen insgesamt angeben.

ASR-1#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 225.0.0.1), 00:25:16/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/00:02:06

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/Proxy

(172.16.64.84, 225.0.0.1), 00:04:09/00:02:50, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.17.100.1

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:04:09/00:02:06

(172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:21:12/00:01:32, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/Proxy

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/00:02:06

(*, 224.0.1.40), 00:24:56/00:02:03, RP 0.0.0.0, flags: DPC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

ASR-1#show ip mroute count

Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics

4 routes using 2276 bytes of memory

2 groups, 1.00 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 2, Packets forwarded: 295, Packets received:

297 <----- 32 + 263 = 295

Source: 172.16.64.84/32, Forwarding: 32/0/1372/1, Other: 32/0/0

Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 263/0/1137/3, Other: 264/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Erstellen einer Paketerfassung auf der Join-Schnittstelle zum Anzeigen von OTV-Datenpaketen

Da OTV gekapselter Datenverkehr ist, wird er als Generic Routing Encapsulation (GRE)-Datenverkehr mit einer Quelle der Join-Schnittstelle zum Ziel der Remote-Join-Schnittstelle angesehen. Es gibt nicht viel, was Sie tun können, um den Datenverkehr speziell zu sehen. Eine Möglichkeit zur Überprüfung, ob Ihr Datenverkehr über OTV verläuft, besteht darin, eine Paketerfassung einzurichten, insbesondere mit einer Paketgröße, die von Ihren aktuellen Datenverkehrsmustern unabhängig ist. In diesem Beispiel können Sie ein ICMP-Paket (Internet Control Message Protocol) mit einer Größe von 700 angeben und festlegen, was aus der Erfassung herausgefiltert werden kann. Dies kann verwendet werden, um zu überprüfen, ob ein Paket über die OTV-Cloud übertragen wird.

Um den Access List Filter zwischen Ihren beiden Join-Schnittstellen einzurichten, geben Sie Folgendes ein:

ip access-list extended CAPTURE

permit ip host 172.17.100.134 host 172.16.64.84

Geben Sie Folgendes ein, um die Überwachungssitzung so einzurichten, dass die angegebene Größe von 756 herausgefiltert wird:

monitor capture 1 buffer size 1 access-list CAPTURE limit packet-len 756

interface g0/0/0 out

Um die Erfassung zu starten, geben Sie Folgendes ein:

ASR-1#mon cap 1 start

*Nov 18 12:45:50.162: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

Senden Sie das spezifische Ping mit einer angegebenen Größe. Da OTV einen 42-Byte-Header zusammen mit einem 8-Byte-ICMP mit einem 20-Byte-IP-Header hinzufügt, können Sie einen Ping mit einer Größe von 700 senden und erwarten, dass die Daten mit einer Paketgröße von 756 in die OTV-Cloud gelangen.

LAN-Sw2#ping 192.168.100.2 size 700 repeat 100

Type escape sequence to abort.

Sending 100, 700-byte ICMP Echos to 192.168.100.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 10/19/30 ms

Um die Erfassung zu stoppen, geben Sie Folgendes ein:

ASR-1#mon cap 1 stop

*Nov 18 12:46:02.084: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

Im Erfassungspuffer sehen Sie, dass alle 100 Pakete die Erfassung auf der lokalen Seite erreichen. Sie sollten sehen, dass alle 100 Pakete auch die Außenseite erreichen. Andernfalls ist in der OTV-Cloud eine weitere Untersuchung auf Paketverluste erforderlich.

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

-------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source             destination   protocol

-------------------------------------------------------------

0  756    0.000000   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

1  756    0.020995   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

2  756    0.042005   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

3  756    0.052991   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

<Output Omitted>

97  756    1.886999   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

98  756    1.908009   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

99  756    1.931003   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

Hinweis: Dieser Test ist nicht zu 100 % zuverlässig, da jeder Datenverkehr, der der Länge von 756 entspricht, erfasst wird. Verwenden Sie ihn daher mit Vorsicht. Dieser Test dient dazu, Datenpunkte nur bei möglichen OTV-Kernproblemen zu sammeln.

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren der Overlay Transport Virtualization

- Ethernet Virtual Circuits (EVC)

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems