Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Paketfluss der Router der Serie ASR 1000

High-Level Packet Flow

Schritte zur Fehlerbehebung bei Paketverlusten auf einem Cisco Service Router der Serie ASR 1000

Point of Packet Drops

Abrufen von Informationen zum Paketverlust

Befehlsliste zum Erfassen von Zählerinformationen

SPA-Zähler

SIP-Zähler

ESP-Zähler

RP-Zähler

Anwenderbericht

Paketverlust auf SPA

Paketverluste auf SIP

Paketverlust auf ESP

Paketverlust auf RP

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen zur Fehlerbehebung bei Paketverlusten der Cisco® Aggregation Services Router der Serie ASR 1000.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Alle Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 1000, einschließlich 1002, 1004 und 1006

- Cisco IOS®-XE Software Softwareversion 2.3.0, die die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 1000 unterstützt

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Paketfluss der Router der Serie ASR 1000

High-Level Packet Flow

Ein Cisco Router der Serie ASR 1000 umfasst die folgenden Funktionsmerkmale des Systems:

- Cisco Routingprozessor 1 der Serie ASR 1000 (RP1)

- Cisco Embedded Services Processor (ESP) der Serie ASR 1000

- Cisco SPA Interface Processor (SIP) der Serie ASR 1000

Die Router der Cisco Serie ASR 1000 stellen den Cisco QuantumFlow-Prozessor (QFP) als Hardwarearchitektur vor. In der QFP-basierten Architektur werden alle Pakete über ESP weitergeleitet. Wenn also ein Problem im ESP auftritt, wird die Weiterleitung beendet.

Abbildung 1 Cisco ASR 1006-System mit Dual-Route-Prozessoren, zwei ESPs und drei SIPs

Weitere Informationen finden Sie unter Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 1000.

Schritte zur Fehlerbehebung bei Paketverlusten auf einem Cisco Service Router der Serie ASR 1000

Point of Packet Drops

Cisco Router der Serie ASR 1000 basieren auf einem Route Processor (RP), Embedded Services Processor (ESP), SPA Interface Processor (SIP) und Shared Port Adapter (SPA). Alle Pakete werden auf jedem Modul über ASICs weitergeleitet.

Abbildung 2 Datenpfad-Diagramm des Cisco Systems der Serie ASR 1000

In Tabelle 1 sind die Cisco Router der Serie ASR 1000 einige Punkte für Paketverluste aufgeführt.

Tabelle 1 Punkte für Paketverluste

Modul

Funktionale Komponente

SPA

Abhängig vom Schnittstellentyp

SIP

IO Control Processor (IOCP) SPA Aggregation ASIC Interconnect ASIC

ESP

Cisco QuantumFlow Processor (QFP) Forwarding Control Processor (FECP) Interconnect ASIC QFP-Subsystem. Das QFP-Subsystem besteht aus den folgenden Komponenten:

- Packet Processor Engine (PPE)

- Buffering, Queuing und Scheduling (BQS)

- Input Packet Module (IPM)

- Output Packet Module (OPM)

- Globaler Paketspeicher (GPM)

RP

Linux Shared Memory Punt Interface (LSMPI) Interconnect ASIC

Abrufen von Informationen zum Paketverlust

Wenn ein unerwarteter Paketverlust auftritt, müssen Sie sicherstellen, dass die Konsolenausgabe, der Unterschied des Paketzählers und die Reproduktionsschritte zur Fehlerbehebung verfügbar sind. Um die Ursache zu ermitteln, müssen zunächst möglichst viele Informationen über das Problem erfasst werden. Diese Informationen sind erforderlich, um die Ursache des Problems zu bestimmen:

- Konsolenprotokolle - Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden der richtigen Terminal-Emulatoreinstellungen für Konsolenverbindungen.

- Syslog-Informationen: Wenn Sie den Router so eingerichtet haben, dass er Protokolle an einen Syslog-Server sendet, können Sie Informationen über den Vorfall abrufen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Cisco Geräten für Syslog.

- show platform - Der Befehl show platform zeigt den Status von RPs, ESPs, SPAs und Netzteilen an.

- show tech-support - Der Befehl show tech-support ist eine Zusammenstellung von vielen verschiedenen Befehlen, die show version und show running-config enthalten. Wenn bei einem Router Probleme auftreten, bittet der Techniker des Cisco Technical Assistance Center (TAC) normalerweise um diese Informationen, um das Hardwareproblem zu beheben. Sie müssen den show tech-support erfassen, bevor Sie ein Neuladen oder Ein-/Ausschalten durchführen, da diese Aktionen dazu führen können, dass Informationen über das Problem verloren gehen.

Hinweis: Der Befehl show tech-support enthält nicht die Befehle show platform oder show logging.

- Reproduction step (if available) (Reproduktionsschritt) - Die Schritte zur Reproduktion des Problems (falls verfügbar). Falls nicht reproduzierbar, überprüfen Sie die Bedingungen zum Zeitpunkt des Paketverfalls.

- SPA-Zählerinformationen - Siehe SPA-Zählerabschnitt.

- SIP-Zählerinformationen - Siehe Abschnitt SIP-Zähler.

- ESP-Zählerinformationen - Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ESP-Zähler.

- RP-Zählerinformationen - Siehe Abschnitt RP Counter (RP-Zähler).

Befehlsliste zum Erfassen von Zählerinformationen

Zur Fehlerbehebung bei der Paketweiterleitung stehen zahlreiche plattformspezifische Befehle zur Verfügung. Erfassen Sie diese Befehle, wenn Sie eine TAC-Serviceanfrage öffnen. Um den Unterschied eines Zählers zu identifizieren, sammeln Sie diese Befehle mehrmals. Der Befehl fett formatierter Zeichen ist besonders hilfreich, um mit der Fehlerbehebung zu beginnen. Die Option exclude_0_ ist wirksam, damit der Zähler 0 ausschließt.

SPA

show interfaces

show interfaces <interface-name> accounting

show interfaces <interface-name> stats

SIP

show platform hardware port <slot/card/port> plim statistics

show platform hardware subslot {slot/card} plim statistics

show platform hardware slot {slot} plim statistics

show platform hardware slot {0|1|2} plim status internal

show platform hardware slot {0|1|2} serdes statistics

ESP

show platform hardware slot {f0|f1} serdes statistics

show platform hardware slot {f0|f1} serdes statistics internal

show platform hardware qfp active bqs 0 ipm mapping

show platform hardware qfp active bqs 0 ipm statistics channel all

show platform hardware qfp active bqs 0 opm mapping

show platform hardware qfp active bqs 0 opm statistics channel all

show platform hardware qfp active statistics drop | exclude _0_

show platform hardware qfp active interface if-name <Interface-name> statistics

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type punt-drop | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type inject-drop  | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type global-drop | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output default all

show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output recycle all

!--- The if-name option requires full interface-name

RP

show platform hardware slot {r0|r1} serdes statistics

show platform software infrastructure lsmpi

SPA-Zähler

Verwenden Sie eine allgemeine Fehlerbehebung bei Paketverlusten für den SPA und andere Plattformen. Der Befehl clear counter ist hilfreich, um den Unterschied eines Zählers zu ermitteln.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Statistiken für alle auf dem Router konfigurierten Schnittstellen anzuzeigen:

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0

TenGigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 0022.5516.2040 (bia 0022.5516.2040)

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:59, output 00:00:46, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/415441/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

510252 packets input, 763315452 bytes, 0 no buffer

Received 3 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

55055 packets output, 62118229 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Statistiken von Protokollpaketen anzuzeigen:

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0 accounting

TenGigabitEthernet1/0/0

Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out

Other         15        900      17979    6652533

IP     510237  763314552      37076   55465696

DEC MOP          0          0       1633     125741

ARP         15        900         20       1200

CDP          0          0      16326    6525592

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Statistiken zu Paketen anzuzeigen, die prozessgeschaltet, schnell geswitcht oder verteilt wurden:

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0 stats

TenGigabitEthernet1/0/0

Switching path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out

Processor         15        900      17979    6652533

Route cache          0          0          0          0

Distributed cache     510252  763315452      55055   62118229

Total     510267  763316352      73034   68770762

SIP-Zähler

Das SIP der Cisco Serie ASR 1000 ist nicht an der Paketweiterleitung beteiligt. Es beherbergt die SPAs im System. Das SIP bietet eine Paketpriorisierung für eingehende Pakete von den SPAs und einen großen Absorptionspuffer für eingehenden Burst für eingehende Pakete, die auf die Weiterleitung an den ESP warten, um verarbeitet zu werden. Die Ausgangs-Pufferung wird zentralisiert auf den Traffic-Manager und auch in Form von Ausgangs-Warteschlangen auf dem SIP bereitgestellt. Die Router der Cisco Serie ASR 1000 können den Datenverkehr priorisieren, nicht nur auf ESP-Ebene, sondern auch im gesamten System, indem sie die Eingangs- und Ausgangsklassifizierung konfigurieren. Pufferung (Eingang und Ausgang) sowie Rückdruck vom und zum ESP werden im System bereitgestellt, um Überbelegung zu bewältigen.

Abbildung 3: Eingangs-Warteschlangen für den Cisco Router der Serie ASR 1000

Abbildung 4 Blockdiagramm des SIP.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Zähler für Drop-Zähler pro Port-Warteschlange auf dem SPA Aggregation ASIC anzuzeigen:

Router#show platform hardware port 1/0/0 plim statistics

Interface 1/0/0

RX Low Priority

RX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX Low Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX High Priority

RX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX High Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um pro SPA-Zähler auf SPA-Aggregation-ASIC anzuzeigen:

Router#show platform hardware subslot 1/0 plim statistics

1/0, SPA-1XTENGE-XFP-V2, Online

RX Pkts 510252      Bytes 763315452

TX Pkts 55078       Bytes 62126783

RX IPC Pkts 0           Bytes 0

TX IPC Pkts 0           Bytes 0

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um alle SPA-Zähler auf dem SPA Aggregation ASIC anzuzeigen:

Router#show platform hardware slot 1 plim statistics

1/0, SPA-1XTENGE-XFP-V2, Online

RX Pkts 510252      Bytes 763315452

TX Pkts 55078       Bytes 62126783

RX IPC Pkts 0           Bytes 0

TX IPC Pkts 0           Bytes 0

1/1, SPA-5X1GE-V2, Online

RX Pkts 42          Bytes 2520

TX Pkts 65352       Bytes 31454689

RX IPC Pkts 0           Bytes 0

TX IPC Pkts 0           Bytes 0

1/2, Empty

1/3, Empty

Verwenden Sie diesen Befehl, um aggregierte rx/tx-Zähler zu/von Interconnect ASIC auf dem SPA Aggregation ASIC anzuzeigen. Rx-Zähler ist das Eingangspaket von SPA. Der Tx-Zähler steht für Ausgabepaket zu SPA.

Router#show platform hardware slot 1 plim status internal

FCM Status

XON/XOFF 0x0000000F00000000

ECC Status

Data Path Config

MaxBurst1 256, MaxBurst2 128, DataMaxT 32768

Cal Length RX 0x0002, TX 0x0002

Repetitions RX 0x0010, TX 0x0010

Data Path Status

RX in sync, TX in sync

Spi4 Channel 0, Rx Channel Status Starving, Tx Channel Status Starving

Spi4 Channel 1, Rx Channel Status Starving, Tx Channel Status Starving

RX Pkts 510294      Bytes 765359148

TX Pkts 120430      Bytes 94063192

Hypertransport Status

RX Pkts 0           Bytes 0

TX Pkts 0           Bytes 0

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um RX-Zähler von ESP Interconnect ASIC auf SIP Interconnect ASIC anzuzeigen:

Router#show platform hardware slot 1 serdes statistics

From Slot F0

Pkts  High: 0          Low: 120435     Bad: 0          Dropped: 0

Bytes High: 0          Low: 94065235   Bad: 0          Dropped: 0

Pkts  Looped: 0          Error: 0

Bytes Looped 0

Qstat count: 0          Flow ctrl count: 196099

ESP-Zähler

Das ESP stellt die zentrale Weiterleitungs-Engine bereit, die für die meisten Verarbeitungsaufgaben auf Datenebene verantwortlich ist. Der gesamte Netzwerkverkehr über den Cisco Router der Serie ASR 1000 fließt über den ESP.

Abbildung 5: Blockdiagramm des ESP.

Abbildung 6 Grundarchitektur des Cisco QuantumFlow-Prozessors

Weitere Informationen finden Sie im Cisco QuantumFlow-Prozessor: Cisco Network Processor der nächsten Generation für weitere Informationen.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Rx-Zähler von RP, SIP Interconnect ASIC auf ESP Interconnect ASIC anzuzeigen:

Router#show platform hardware slot F0 serdes statistics

From Slot R0

Pkts  High: 70328      Low: 13223      Bad: 0          Dropped: 0

Bytes High: 31049950   Low: 10062155   Bad: 0          Dropped: 0

Pkts  Looped: 0          Error: 0

Bytes Looped 0

Qstat count: 0          Flow ctrl count: 311097

From Slot 2

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um interne Link-Paketzähler und Fehlerzähler anzuzeigen:

Router#show platform hardware slot F0 serdes statistics internal

Network-Processor Link:

Local TX in sync, Local RX in sync

From Network-Processor    Packets:      421655  Bytes:   645807536

To Network-Processor      Packets:       83551  Bytes:    41112105

RP/ESP Link:

Local TX in sync, Local RX in sync

Remote TX in sync, Remote RX in sync

To RP/ESP                 Packets:      421650  Bytes:   645807296

Drops                   Packets:           0  Bytes:           0

From RP/ESP               Packets:       83551  Bytes:    41112105

Drops                   Packets:           0  Bytes:           0

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Zuordnung des IPM-Kanals (Input Packet Module) und anderer Komponenten zu überprüfen:

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 ipm mapping

BQS IPM Channel Mapping

Chan   Name                Interface      Port     CFIFO

1     CC3 Low             SPI1           0        1

2     CC3 Hi              SPI1           1        0

3     CC2 Low             SPI1           2        1

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um statistische Informationen für jeden Kanal im Input Packet Module (IPM) anzuzeigen:

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 ipm statistics channel all

BQS IPM Channel Statistics

Chan   GoodPkts  GoodBytes    BadPkts   BadBytes

1 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

2 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

3 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Zuordnung für den OPM-Kanal (Output Packet Module) und andere Komponenten zu überprüfen:

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 opm mapping

BQS OPM Channel Mapping

Chan     Name                          Interface      LogicalChannel

0       CC3 Low                       SPI1            0

1       CC3 Hi                        SPI1            1

2       CC2 Low                       SPI1            2

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um statistische Informationen für jeden Kanal im Output Packet Module (OPM) anzuzeigen:

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 opm statistics channel all

BQS OPM Channel Statistics

Chan   GoodPkts  GoodBytes    BadPkts   BadBytes

0 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

1 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

2 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

Verwenden Sie diesen Befehl, um Statistiken zu Verwerfen für alle Schnittstellen in Packet Processor Engine (PPE) anzuzeigen. Dieser Befehl ist hilfreich, um mit der Fehlerbehebung zu beginnen.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

AttnInvalidSpid                            0               0

BadDistFifo                                0               0

BadIpChecksum                              0               0

Verwenden Sie diesen Befehl, um Statistiken zu Verwerfen für alle Schnittstellen in Packet Processor Engine (PPE) zu löschen. Dieser Befehl wird gelöscht, nachdem ein Zähler angezeigt wurde.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop clear

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

AttnInvalidSpid                            0               0

BadDistFifo                                0               0

BadIpChecksum                              0               0

Verwenden Sie diesen Befehl, um Statistiken über die Verwerfen der einzelnen Schnittstellen in der Packet Processor Engine (PPE) anzuzeigen. Dieser Zähler wird alle 10 Sekunden gelöscht.

Router#show platform hardware qfp active interface if-name TenGigabitEthernet1/0/0 statistics

Platform Handle 6

----------------------------------------------------------------

Receive Stats                             Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

Ipv4                                       0               0

Ipv6                                       0               0

!--- The if-name option requires full interface-name

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Ursache von Paketen zu überprüfen, die an RP gesendet wurden:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause

Global Per Cause Statistics

Number of punt causes =   46

Per Punt Cause Statistics

Packets       Packets

Counter ID  Punt Cause Name                   Received      Transmitted

------------------------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0             0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0             0

02          IPV4_OPTIONS                      0             0

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Statistiken der Verwerfen von Paketpaketen (ESP an RP) anzuzeigen:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type punt-drop

Punt Drop Statistics

Drop Counter ID   0     Drop Counter Name PUNT_NOT_ENABLED_BY_DATA_PLANE

Counter ID  Punt Cause Name                   Packets

----------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0

02          IPV4_OPTIONS                      0

Verwenden Sie diesen Befehl, um die Statistiken der Verwerfen von Injection-Paketen (RP zu ESP) anzuzeigen. Die Injection-Pakete werden vom RP an den ESP gesendet. Die meisten werden vom IOSD generiert. Es handelt sich um L2-Keep-Alive, Routing-Protokolle, Verwaltungsprotokolle wie SNMP usw.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type inject-drop

Inject Drop Statistics

Drop Counter ID   0     Drop Counter Name INJECT_NOT_ENABLED_BY_DATA_PLANE

Counter ID  Inject Cause Name                    Packets

-------------------------------------------------------------

00          RESERVED                             0

01          L2 control/legacy                    0

02          CPP destination lookup               0

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Statistiken zu globalen Paketverlusten anzuzeigen:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type global-drop

Global Drop Statistics

Counter ID  Drop Counter Name                         Packets

------------------------------------------------------------------

00          INVALID_COUNTER_SELECTED                  0

01          INIT_PUNT_INVALID_PUNT_MODE               0

02          INIT_PUNT_INVALID_PUNT_CAUSE              0

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Statistiken zu Standardwarteschlangen/Zeitplänen für Buffering, Queuing und Scheduling (BQS) für jede Schnittstelle anzuzeigen:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output default all

Interface: internal0/0/rp:0, QFP if_h: 1, Num Queues/Schedules: 2

Queue specifics:

Index 0 (Queue ID:0x2f, Name: )

Software Control Info:

(cache) queue id: 0x0000002f, wred: 0x88b002d2, qlimit (bytes): 6250048

parent_sid: 0x232, debug_name:

sw_flags: 0x00000011, sw_state: 0x00000001

orig_min  : 0                   ,      min: 0

orig_max  : 0                   ,      max: 0

share     : 1

Statistics:

tail drops (bytes): 77225016            ,          (packets): 51621

total enqs (bytes): 630623840           ,          (packets): 421540

queue_depth (bytes): 0

Verwenden Sie diesen Befehl, um Statistiken zu Recycle-Warteschlangen/Zeitplänen für Buffering, Queuing und Scheduling (BQS) für jede Schnittstelle anzuzeigen. Datenpakete, die von QFP mehr als einmal verarbeitet werden, können in Warteschlangen wiederverwendet werden. Hier werden beispielsweise Fragmentpakete und Multicast-Pakete platziert.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output recycle all

Recycle Queue Object ID:0x3  Name:MulticastLeafHigh   (Parent Object ID: 0x2)

plevel: 1, bandwidth: 0                   , rate_type: 0

queue_mode: 0, queue_limit: 0, num_queues: 36

Queue specifics:

Index 0 (Queue ID:0x2, Name: MulticastLeafHigh)

Software Control Info:

(cache) queue id: 0x00000002, wred: 0x88b00000, qlimit (packets): 2048

parent_sid: 0x208, debug_name: MulticastLeafHigh

sw_flags: 0x00010001, sw_state: 0x00000001

orig_min  : 0                   ,      min: 0

orig_max  : 0                   ,      max: 0

share     : 0

Statistics:

tail drops (bytes): 0                   ,          (packets): 0

total enqs (bytes): 0                   ,          (packets): 0

queue_depth (packets): 0

RP-Zähler

Der RP verarbeitet folgende Arten von Datenverkehr:

- Management-Datenverkehr, der über den Gigabit-Ethernet-Management-Port des Routingprozessors geleitet wird.

- Punt-Datenverkehr im System (über den ESP), der den gesamten Steuerungsebenen-Datenverkehr umfasst, der auf einem beliebigen SPA empfangen wird.

- älterer Protokollverkehr, DECnet, Internet Packet Exchange (IPX) usw.

Abbildung 7: Blockdiagramm des RP.

Dies ist der Einsteckpfad des Cisco Routers der Serie ASR 1000:

QFP <=> RP-Kernel <=> LSMPI <=>Fast-Path-Thread <=> Cisco IOS-Thread

Abbildung 8 Position der LSMPI (Linux Shared Memory Punt Interface).

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Rx-Zähler von ESP Interconnect ASIC auf RP Interconnect ASIC anzuzeigen:

Router#show platform hardware slot r0 serdes statistics

From Slot F0

Pkts  High: 57         Low: 421540     Bad: 0          Dropped: 0

Bytes High: 5472       Low: 645799280  Bad: 0          Dropped: 0

Pkts  Looped: 0          Error: 0

Bytes Looped 0

Qstat count: 0          Flow ctrl count: 196207

Verwenden Sie diesen Befehl, um die Statistiken für die Linux Shared Memory Punt Interface (LSMPI) auf dem Router anzuzeigen. LSMPI bietet die Möglichkeit, Pakete ohne Kopie zwischen Netzwerk und IOSd zu übertragen, um eine hohe Leistung zu erzielen. Um dies zu erreichen, teilen Sie (Memory Map) eine Region im virtuellen Arbeitsspeicher des Linux-Kernels zwischen dem LSMPI-Modul und IOSd.

Router#show platform software infrastructure lsmpi

LSMPI interface internal stats:

enabled=0, disabled=0, throttled=0, unthrottled=0, state is ready

Input Buffers = 8772684

Output Buffers = 206519

rxdone count = 8772684

txdone count = 206515

ASR1000-RP Punt packet causes:

421540 IPV4_OPTIONS packets

7085686 L2 control/legacy packets

57 ARP packets

774 FOR_US packets

Packet histogram(500 bytes/bin), avg size in 172, out 471:

Pak-Size      In-Count        Out-Count

0+:       7086514            95568

500+:             1                0

1000+:             2                0

1500+:        421540             6099

Lsmpi0 is up, line protocol is up

Hardware is LSMPI

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not set

Unknown, Unknown, media type is unknown media type

7508057 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

101667 packets output, 47950080 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Anwenderbericht

Paketverlust auf SPA

Fehlerpaket

Wenn ein Paket einen Fehler aufweist, werden diese Pakete auf dem SPA verworfen. Dies ist ein gängiges Verhalten, nicht nur bei Cisco Routern der Serie ASR 1000, sondern auf allen Plattformen.

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0

TenGigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 0022.5516.2040 (bia 0022.5516.2040)

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 250/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:45:13, output 00:00:08, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:00:26

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

419050 input errors, 419050 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

1 packets output, 402 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Paketverluste auf SIP

Hohe Auslastung des QFP

Bei einer hohen Auslastung des QFP werden Pakete in jeder Schnittstellenwarteschlange auf dem SIP durch den Rückdruck des QFP verworfen. In diesem Fall wird auch ein Pause-Frame von der Schnittstelle gesendet.

Router#show platform hardware port 1/0/0 plim statistics

Interface 1/0/0

RX Low Priority

RX Drop Pkts 21344279    Bytes 1515446578

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX Low Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX High Priority

RX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX High Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

Paketverlust auf ESP

Überbelegung

Wenn Sie Pakete senden, die die Wire-Rate der Schnittstelle überschreiten, werden die Pakete an der Ausgangs-Schnittstelle verworfen.

Router#show interfaces GigabitEthernet 1/1/0

GigabitEthernet1/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-5X1GE-V2, address is 0021.55dc.3f50 (bia 0021.55dc.3f50)

Internet address is 192.168.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 35/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is SX

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 02:24:23, output 00:00:55, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:01:04

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 48783

...

Bei QFP können diese Verwerfen als Taildrop markiert werden.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | exclude _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

TailDrop                            72374984           483790

Überladung nach Paket-Fragment

Wenn Pakete aufgrund der MTU-Größe fragmentiert werden, selbst wenn die Eingangs-Schnittstelle kleiner als die Wire-Rate ist, kann die Wire-Rate an der Ausgangsschnittstelle überschritten werden. In diesem Fall wird das Paket an der Ausgangsschnittstelle verworfen.

Router#show interfaces gigabitEthernet 1/1/0

GigabitEthernet1/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-5X1GE-V2, address is 0022.5516.2050 (bia 0022.5516.2050)

Internet address is 192.168.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 25/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is SX

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:36:52, output 00:00:12, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:00:55

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 272828

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 99998000 bits/sec, 14290 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

4531543 packets output, 4009748196 bytes, 0 underruns

Bei QFP können diese Verwerfen als Taildrop markiert werden.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | exclude _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

TailDrop                           109431162          272769

Leistungslimit nach Fragmentpaketen

In QFP wird Global Packet Memory (GPM) für die Reassemblierung des fragmentierten Pakets verwendet. Wenn GPM bei der Reassemblierung einer großen Anzahl von Fragmentierungspaketen ausgeht, zeigen diese Zähler die Anzahl der Paketverluste an. In vielen Fällen ist dies ein Leistungslimit.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

ReassNoFragInfo                  39280654854        57344096

ReassTimeout                          124672             128

Weiterleiten an Null0-Schnittstelle

Die Pakete zur Null0-Schnittstelle werden auf ESP verworfen und nicht auf RP beschränkt. In einem solchen Fall sind Sie möglicherweise nicht in der Lage, den Zähler mit dem traditionellen Befehl zu überprüfen (show interfaces null0). Überprüfen Sie den ESP-Zähler, um die Anzahl der Paketverluste zu ermitteln. Wenn die Optionen "clear" und "exclude _0_" gleichzeitig verwendet werden, können Sie nur neue Pakete überprüfen.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop clear | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

Ipv4Null0                              11286              99

RP-Switchover mit HA-Funktion ohne Support

Beim RP-Switchover werden diese Pakete verworfen, bis der neue aktive RP den QFP neu programmiert.

- Alle Pakete werden verworfen, wenn der neue aktive RP vor dem Switchover nicht mit dem alten aktiven RP synchronisiert wurde.

- Pakete werden durch HA-Funktionen (High Availability) ohne Support verarbeitet.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

Ipv4NoAdj                            6993660          116561

Ipv4NoRoute                        338660188         5644337

Sammelanschlusspakete

Auf den Cisco Routern der Serie ASR 1000 werden Pakete, die vom ESP nicht verarbeitet werden können, auf den RP abgestraft. Wenn zu viele Staffelpakete vorhanden sind, erhöht sich der TailDrop von QFP-Dropdown-Statistiken.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

TailDrop                            26257792           17552

Überprüfen Sie den Ausgabezähler für die Warteschlange "Buffering", "Queuing" und "Scheduling" (BQS), um die verworfene Schnittstelle anzugeben. Die Meldung "internal0/0/rp:0" zeigt die Schnittstelle, die vom ESP zum RP gesendet werden soll.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output default all

Interface: internal0/0/rp:0, QFP if_h: 1, Num Queues/Schedules: 2

Queue specifics:

Index 0 (Queue ID:0x2f, Name: )

Software Control Info:

(cache) queue id: 0x0000002f, wred: 0x88b002d2, qlimit (bytes): 6250048

parent_sid: 0x232, debug_name:

sw_flags: 0x00000011, sw_state: 0x00000001

orig_min  : 0                   ,      min: 0

orig_max  : 0                   ,      max: 0

share     : 1

Statistics:

tail drops (bytes): 26257792            ,          (packets): 17552

total enqs (bytes): 4433777480          ,          (packets): 2963755

queue_depth (bytes): 0

Queue specifics:

...

In diesem Fall wird der Drop der Eingabewarteschlange auf der Eingangsschnittstelle gezählt.

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0

TenGigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 0022.5516.2040 (bia 0022.5516.2040)

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:15:10, output 00:00:30, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:14:28

Input queue: 0/375/2438309/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 70886000 bits/sec, 5915 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

2981307 packets input, 4460035272 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

15 packets output, 5705 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Der Grund für die Staffel kann mit dem folgenden Befehl angezeigt werden:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause

Global Per Cause Statistics

Number of punt causes =   46

Per Punt Cause Statistics

Packets       Packets

Counter ID  Punt Cause Name                   Received      Transmitted

------------------------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0             0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0             0

02          IPV4_OPTIONS                      2981307       2963755

...

Sie können auch den Befehl show ip traffic überprüfen.

Router#show ip traffic

IP statistics:

Rcvd:  2981307 total, 15 local destination

0 format errors, 0 checksum errors, 0 bad hop count

0 unknown protocol, 0 not a gateway

0 security failures, 0 bad options, 2981307 with options

Opts:  2981307 end, 0 nop, 0 basic security, 0 loose source route

0 timestamp, 0 extended security, 0 record route

0 stream ID, 2981307 strict source route, 0 alert, 0 cipso, 0 ump

0 other, 0 ignored

Frags: 0 reassembled, 0 timeouts, 0 couldn't reassemble

0 fragmented, 0 fragments, 0 couldn't fragment

Bcast: 0 received, 0 sent

Mcast: 0 received, 0 sent

Sent:  23 generated, 525450 forwarded

Drop:  0 encapsulation failed, 0 unresolved, 0 no adjacency

0 no route, 0 unicast RPF, 0 forced drop, 0 unsupported-addr

0 options denied, 0 source IP address zero

...

Punt Limit nach globaler Richtlinie für Punt

Wenn zu viele Punt-Pakete an den Router selbst gerichtet sind, zählt der Taildrop mit PuntGlobalPolicerDrops durch den QFP-Dropdown-Zähler. Der Punt Global Policer schützt RP vor Überlastung. Diese Verwerfungen werden nicht vom Transit-Paket, sondern vom FOR_US-Paket erkannt.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

PuntGlobalPolicerDrops                155856             102

TailDrop                          4141792688         2768579

...

Der Grund für den Kommentar ist mit dem folgenden Befehl bekannt:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause

Global Per Cause Statistics

Number of punt causes =   46

Per Punt Cause Statistics

Packets       Packets

Counter ID  Punt Cause Name                   Received      Transmitted

------------------------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0             0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0             0

02          IPV4_OPTIONS                      0             0

03          L2 control/legacy                 0             0

04          PPP_CONTROL                       0             0

05          CLNS_CONTROL                      0             0

06          HDLC_KEEPALIVE                    0             0

07          ARP                               3             3

08          REVERSE_ARP                       0             0

09          LMI_CONTROL                       0             0

10          incomplete adjacency punt         0             0

11          FOR_US                            5197865       2428755

Paketverlust auf RP

Paketfehler auf LSMPI

Auf den Cisco Routern der Serie ASR 1000 wird das Paket vom ESP zum RP über die Linux Shared Memory Punt Interface (LSMPI) gestrafft. LSMPI ist die virtuelle Schnittstelle für die Paketübertragung zwischen dem IOSd- und dem Linux-Kernel auf dem RP über den gemeinsamen Linux-Speicher. Pakete, die vom ESP zum RP gestrafft werden, werden vom Linux-Kernel des RP empfangen. Der Linux-Kernel sendet diese Pakete über LSMPI an den IOSD-Prozess. Wenn im LSMPI Fehleranzeigen angezeigt werden, handelt es sich um einen Softwarefehler. Erstellen Sie ein TAC-Ticket.

Router#show platform software infrastructure lsmpi

Lsmpi0 is up, line protocol is up

Hardware is LSMPI

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not set

Unknown, Unknown, media type is unknown media type

output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/1500/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

15643 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

1 input errors, 0 CRC, 3 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

295 packets output, 120491 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Zugehörige Informationen

- Fehlerbehebung bei Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 1000 - Abstürze

- Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 1000 - Produktsupport

- Produkt-Support für Router

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems