Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Tabelle der Router mit Konsolen- und AUX-Ports

Konsolenport-Einstellungen für Terminalverbindung

Konsolen- und AUX-Anschlusstypen

RJ-45-Kabel

So identifizieren Sie ein RJ-45-Kabel

Durchgangskabel

Crossover-Kabel

Kabelrolle

RJ-45-zu-DB-9-Buchse*

Kabeltyp für DB-25-Anschlüsse

RS 232 Durchgangskabel

Adapter

RJ-45-auf-DB-9-Adapter

RJ-45-auf-DB-25-Adapter

Funktionierende Kabel- und Adaptereinstellungen

RJ-45-Port- und Adapter-Pin-Ausgänge

Stiftanschlüsse für DB-25-Konsole und AUX-Port

Konsolenkabel-Kit

Cisco RJ-45-Komponentenanleitung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Kabel- und Steckeranforderungen für Konsolen- und AUX-Ports beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Hintergrundinformationen

Cisco Router haben entweder RJ-45-basierte oder DB-25 DCE/DTE-Konsole und AUX-Ports. Sie können entweder ein Terminal (DTE) oder ein Modem (DCE) an diese Ports anschließen. In beiden Fällen benötigen Sie sowohl ein RJ-45-Kabel als auch einen RJ-45-auf-DB-25- oder RJ-45-auf-DB-9-Anschluss.

Tabelle der Router mit Konsolen- und AUX-Ports

In der Tabelle in diesem Abschnitt sind einige der Cisco Router-Serien sowie die entsprechenden Konsolen- und AUX-Ports aufgeführt.

Router

Konsolen-Port

Konsolen-Port-Kabel

AUX-Port

AUX-Port-Kabel

600

RJ-45 (Management-Port)

RJ-45 gerollt/RJ-45 auf DB-9-Buchse

–

–

700

RJ-45

RJ-45 gerollt

–

–

800

RJ-45

RJ-45 gerollt/RJ-45 auf DB-9-Buchse

–

–

1000

RJ-45

RJ-45 gerollt

–

–

1600

RJ-45

RJ-45 gerollt/RJ-45 auf DB-9-Buchse

–

–

1700

RJ-45

RJ-45 gerollt/RJ-45 auf DB-9-Buchse

RJ-45

RJ-45 gerollt

2500

RJ-45

RJ-45 gerollt

RJ-45

RJ-45 gerollt

2600

RJ-45

RJ-45 gerollt

RJ-45

RJ-45 gerollt

3600

RJ-45

RJ-45 gerollt

RJ-45

RJ-45 gerollt

MC3810

RJ-45

RJ-45 gerollt

RJ-45

RJ-45 gerollt

4000

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 gerollt

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 gerollt

AS5200/5300

RJ45

RJ-45 gerollt

RJ-45

RJ-45 gerollt

AS5400

RJ-45

RJ-45 gerollt

RJ-45

RJ-45 gerollt

AS5800

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 gerollt

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 gerollt

7100/7200/7300

RJ-45

RJ-45 gerollt

RJ-45

RJ-45 gerollt

7200

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 gerollt

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 gerollt

7500

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 gerollt

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 gerollt

12000

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 gerollt

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 gerollt

Konsolenport-Einstellungen für Terminalverbindung

Bevor Sie ein Terminal an den Konsolenport anschließen, konfigurieren Sie das Terminal so, dass es mit dem Router-Konsolenport übereinstimmt, wie hier gezeigt:

- 9.600 Baud

- 8 Daten-Bit

- Keine Parität

- 2 Stoppbits (9600 8N2) ODER 1 Stoppbit

- Abhängig vom Router

Konsolen- und AUX-Anschlusstypen

Cisco Router haben drei Arten von Konsolen- und AUX-Anschlüssen. In der Tabelle in diesem Abschnitt werden folgende Typen aufgeführt:

- RJ-45

- DB-25 DCE

- DB-25 DTE

Es gibt drei Arten von RJ-45-auf-DB-25-Anschlüssen:

1. DCE-Stil (Modem)

2. DTE-Stil

3. DCE-Stil (kein Modem)

Jeder dieser Stile hat eine andere Rolle. Im Allgemeinen ist DTE für Terminals, DCE (Modem) für Modems und DCE (kein Modem) veraltet.

Anmerkung: Verschieben Sie Pin 6 auf Pin 8, wenn Sie einen DCE-Stil (kein Modem) in einen DCE-Stil (Modem) ändern möchten.

Konsolen- und AUX-Anschlüsse für Cisco Router

Anschluss

Grafik

RJ-45

RJ-45

DB-25 DCE

DB-25 DCE

DB-25 DTE

DB-25 DTE

Kabel für Konsole und AUX-Port:

- RJ-45-Kabel

- RS 232 Durchgangskabel

RJ-45-Kabel

Für Cisco Produkte werden folgende RJ-45-Kabel verwendet:

- Geradeaus

- Crossover

- gewalzt

- RJ-45 auf DB9 Buchse

Cisco stellt diese Kabel nicht zur Verfügung. Diese Kabel sind in großem Umfang aus anderen Quellen erhältlich. Das Konsolenkabel wird normalerweise mit dem Konsolenkabel-Kit geliefert.

Anmerkung: Der Konsolen-Port unterstützt keine Modemsteuerung oder Hardware-Flusssteuerung.

RJ-45-Stecker

So identifizieren Sie ein RJ-45-Kabel

Um den RJ-45-Kabeltyp zu identifizieren, halten Sie die beiden Enden des Kabels nebeneinander, sodass Sie die farbigen Drähte innerhalb der Enden sehen können, wie hier gezeigt:

RJ-45-Kabelenden

Es gibt drei gängige RJ-45-Kabeltypen: gerade, kreuz und gerollt. Halten Sie die beiden Enden eines RJ-45-Kabels nebeneinander. Es gibt acht farbige Streifen oder Stifte an jedem Ende. Wenn die Reihenfolge der farbigen Stifte an jedem Ende gleich ist, ist das Kabel gerade. Wenn die Reihenfolge der Farben an jedem Ende umgekehrt wird, wird das Kabel gerollt.

Überprüfen Sie die Abfolge der farbigen Drähte, um den RJ-45-Kabeltyp zu ermitteln. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie dies erreichen können.

Durchgangskabel

Bei einem Durchgangskabel befinden sich die farbigen Drähte an beiden Enden des Kabels in derselben Reihenfolge.

Durchgangskabel

Durchgangskabel

Stecker für RJ-45-Durchgangskabel (Ethernet)

Signal

RJ-45-polig

RJ-45-polig

Signal

Tx+

1

1

Tx+

Tx-

2

2

Tx-

Rx+

3

3

Rx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx-

6

6

Rx-

-

7

7

-

-

8

8

-

Crossover-Kabel

Bei einem Crossover-Kabel ist der erste (ganz links) farbige Draht an einem Ende des Kabels der dritte farbige Draht am anderen Ende des Kabels.

Crossover-Kabel

Crossover-Kabel

Stecker für RJ-45-Crossover-Kabel (Ethernet)

Signal

RJ-45-polig

RJ-45-polig

Signal

Tx+

1

3

Rx+

Tx-

2

6

Rx-

Rx+

3

1

Tx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx-

6

2

Tx-

-

7

7

-

-

8

8

-

Kabelrolle

Bei einem gerollten Kabel befinden sich die farbigen Drähte an einem Ende des Kabels in umgekehrter Reihenfolge wie die farbigen Drähte am anderen Ende des Kabels.

Kabelrolle

Kabelrolle

Pinbelegung des gerollten Kabels

Signal

RJ-45-polig

RJ-45-polig

Signal

-

1

8

-

-

2

7

-

-

3

6

-

-

4

5

-

-

5

4

-

-

6

3

-

-

7

2

-

-

8

1

-

Hinweis: CAB-OCTAL-ASYNC, der RJ-45-Adapter mit 8 Ports, der mit den Cisco Switches der Serien 2509, 2510, 2511 und 2512 verwendet wird, ist identisch mit einem gerollten Kabel.

RJ-45-zu-DB-9-Buchse*

RJ-45-zu-DB-9-Buchse*

Dieses Kabel wird auch als Verwaltungskabel bezeichnet.

- Cisco stellt dieses Kabel den Routern der Serien 600, 800, 1600 und 1700 zur Verfügung.

Kabeltyp für DB-25-Anschlüsse

RS 232 Durchgangskabel

Diese Abbildung zeigt ein serielles Kabel CAB-R23= (Teilenummer 74-0173), ein allgemeines serielles Kabel für alle Router-Plattformen:

Beide Enden des RS 232 Durchgangskabels für DB-25-Anschlüsse

Beide Enden des RS 232 Durchgangskabels für DB-25-Anschlüsse

Dieses Kabel hat eine DB-25 Buchse an einem Ende und einen DB-25 Stecker am anderen Ende. Jedes Ende des CAB-R23-Kabels kann das Cisco-Ende oder das Netzwerkende sein, je nachdem, ob der Cisco Router als DCE-Gerät oder als DTE-Gerät festgelegt wurde. Wenn der Router als DCE-Gerät designiert ist, bildet die DB-25-Buchse den Cisco-Anschluss. Wenn der Router als DTE-Gerät designiert ist, ist der DB-25-Stecker der Cisco-Anschluss.

Pinbelegung für Durchgangskabel RS 232 (DB-25)

Stecker DTE Pin-Outs

DTE-Buchsen

25-polig

Signal

25-polig

Signal

-

-

J2-1

Schild GND

J2-1

Schild GND

J2-2-Abschirmung

TxD

J2-2-Abschirmung

TxD

J2-3-Abschirmung

RxD

J2-3-Abschirmung

RxD

J2-4-Abschirmung

RTS -

J2-4-Abschirmung

RTS -

J2-5-Abschirmung

CTS

J2-5-Abschirmung

CTS

J2-6-Abschirmung

DSR

J2-6-Abschirmung

DSR

J2-7-Abschirmung

Schaltung GND -

J2-7-Abschirmung

Schaltung GND

J2-8-Abschirmung

DCD -

J2-8-Abschirmung

DCD -

J2-15-Abschirmung

TxC

J2-15-Abschirmung

TxC

J2-17-Abschirmung

RxC

J2-17-Abschirmung

RxC

J2-18-Abschirmung

LTST -

J2-18-Abschirmung

LTST -

J2-20-Abschirmung

DTR -

J2-20-Abschirmung

DTR -

J2-24-Abschirmung

TxCE

J2-24-Abschirmung

TxCE

Adapter

Sie benötigen zwei Arten von Adaptern, um einen PC mit einem Router zu verbinden.

- RJ-45-auf-DB-9-Adapter

- RJ-45-auf-DB-25-Adapter

RJ-45-auf-DB-9-Adapter

Dieser Adapter verbindet einen Router über einen COM-Port mit einem PC.

RJ-45-auf-DB-9-Adapter

RJ-45-auf-DB-9-Adapter

RJ-45-auf-DB-25-Adapter

Dieser Adapter verbindet einen Router über einen seriellen Port mit dem PC.

RJ-45-auf-DB-25-Adapter

RJ-45-auf-DB-25-Buchsenadapter

Funktionierende Kabel- und Adaptereinstellungen

Dies sind die gebräuchlichsten Methoden, um einen Router zu konfigurieren.

Konsolenverbindungskombination

Konsolen-Port

Kabel

Adapter für PC

Adapter für Konsolenport

RJ-45

RJ-45 gerollt

DB-9/DB-25

None

DB9-RJRT-Adapter über RJ-45-Kabel geschoben

DB-25 DCE

RJ-45 gerollt

DB-9/DB-25

RJ-45-zu-DB-25

DB-25 DCE

DB-25

None

None

DB-25 DCE, DB-25, Keine, Keine

RJ-45

RJ-45-zu-DB-9

None

None

- Cisco stellt dieses Kabel den Cisco Routern der Serien 600, 800, 1600 und 1700 zur Verfügung.

Diese Komponenten können nicht beliebig gemischt und zugeordnet werden. Die folgenden Kombinationen funktionieren:

Konsolenverbindungskombination

Anschluss

RJ-45-Kabel

DB-25-Adapter

zum Anhängen

AUX/Konsole

Gerade

DCE kein Modem

ENDGERÄT

AUX/Konsole

gewalzt

DATUM

ENDGERÄT

AUX/Konsole

gewalzt

DCE-Modem

MODEM

AUX/Konsole

RJ-45-auf-DB9

None

ENDGERÄT

Dies sind die einzigen Setups, die funktionieren. Wenn Sie nicht über die benötigten Komponenten verfügen, bestellen Sie sie mithilfe des RJ-45 Component Guide-Diagramms.

RJ-45-Port- und Adapter-Pin-Ausgänge

Dieses Diagramm zeigt die Pin-Belegungen für RJ-45-Konsolen- und AUX-Ports. Der Konsolen-Port verwendet kein RTS/CTS.

RJ-45-Port-Pin-Ausgänge

Signal

Konsolen-Port (DTE)

RJ-45-Kabel

Adapter

Adapter

Signal

RJ-45

RJ-45-polig

DB-9-Pin

DB-25-Pin

CTS

1

8

7

4

RTS

DTR

2

7

4

20

DSR

TxD

3

6

3

2

RxD

GND

4

5

5

7

GND

GND

5

4

5

7

GND

RxD

6

3

2

3

TxD

DSR

7

2

6

8

DTR

RTS

8

1

8

5

CTS

Stiftanschlüsse für DB-25-Konsole und AUX-Port

Konsolenport-Signale

Anheften

Signal

Richtung

Beschreibung

1

GND

-

Erdung

2

TxD

<--

Daten übertragen

3

RxD

—>

Daten empfangen

6

DSR

—>

Data Set Ready (immer aktiviert)

7

GND

-

Erdung

8

DCD

—>

Datenträgererkennung (immer aktiviert)

Anmerkung: Der Konsolen-Port unterstützt keine Modemsteuerung oder Hardware-Flusssteuerung.

Zusätzliche Portsignale

Anheften

Signal

Richtung

Beschreibung

2

TxD

—>

Daten übertragen

3

RxD

<--

Daten empfangen

4

RTS

—>

Request To Send (für Hardwaresteuerung)

5

CTS

<--

Clear To Send (für Hardware-Flusssteuerung)

6

DSR

<--

Datensatz bereit

7

Signalmasse

-

Carrier Detect (zur Modemsteuerung)

8

CD

<--

Datenterminal bereit (nur zur Modemsteuerung)

20

DTR

—>

Anmerkung: Der AUX-Port unterstützt Hardware-Flusssteuerung und Modemsteuerung.

Konsolenkabel-Kit

Im Lieferumfang des Routers ist ein Konsolenkabel-Kit enthalten. Verwenden Sie dieses Kit, wenn Sie Ihren Router an einen PC oder ein Terminal anschließen.

Das Konsolenkabelkit enthält folgende Komponenten:

- RJ-45-zu-RJ-45-Konsolenkabel (blau)

- RJ-45-auf-DB-25-Adapter (grau)

- RJ-45-auf-DB-9-Adapter (grau)

Anmerkung: Im Lieferumfang der Cisco Serien 7200 und 7301 ist standardmäßig kein Konsolenkabelkit enthalten. Falls ein Konsolenkabel erforderlich ist, bestellen Sie einen Zubehörkit (Teilenummer: ACS-2500ASYN).

RJ-45-zu-RJ-45-Konsolenkabel

RJ-45-auf-DB-25-Adapter

RJ-45-auf-DB-9-Adapter

RJ-45-auf-RJ-45-Konsolenkabel

RJ-45-auf-DB-25-Adapter

DB-9-auf-RJ-45-Konsolenadapter

Cisco RJ-45-Komponentenanleitung

In diesem Diagramm werden die RJ-45-Komponenten von Cisco zusammengefasst:

RJ-45-Komponentenanleitung

Stil

Katalog-Teilenummer

Katalogbeschreibung

Label

Geschirmt?

DATUM

CAB-500DTF=

DB-25-ANSCHLUSS, DTE-FEMALE

29-0810-01/29-DTF-01

nein

DATUM

CAB-500DTM=

DB-25-ANSCHLUSS, DTE-STECKER

nein

Modem

CAB-25AS-MMOD=

KABELVERBINDUNGSMODEM ZU RJ45 SHLD

ja

Modem

CAB-MMOD

ADP, RJ45/DSUB

29-0881-29.01-MMOD-01

nein

DCE

CAB-500DCF=

DB-25-ANSCHLUSS, (nicht-Modem) DCE FEMALE

29-0809-01/29-DCF-01

nein

DCE

CAB-500DCM=

DB-25-ANSCHLUSS (nicht-Modem), DCE-STECKER

29-0808-29.01-DCM-0129- 0808-29.01-DCM-01

nein

NA

Kabelrolle

CABASY, RJ45 ROLLT, MODULARER

72-0876-01/CAB-500RJ

NA

NA

Gerades Kabel

-nicht im Katalog-

31-0756-01

NA

Kabel für DB-25-/DB-9-Verbindung

NA

Abhängig vom Router*

Buchse für RJ-45 zu DB-9 und All-in-One-Kabel

72-3383-01

NA

NA

CAB-R23=

RS 232 Durchgangskabel

-

NA

NA

Abhängig vom Router*

DB-9-Stecker zu DB-25-Stecker für Modemverbindung

29-4043-01

NA

Die ersten sieben Einträge sind DB-25-Anschlüsse, die letzten beiden RJ-45-Kabel. Connectors werden anhand ihres Geschlechts und ihrer Rolle beschrieben. Ein FDTE ist beispielsweise ein weiblicher DTE-Anschluss, ein MMOD ein Stecker für ein männliches Modem usw. Auch hier benötigen Sie abgeschirmte Kabel, um mit 115,2 Kbit/s zu arbeiten.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme