Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Kabelproduktnummern, Teilenummern und Beschreibungen

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält die erforderlichen Informationen, um die richtigen Kabelteile für Ihre Cisco Geräte zu ermitteln. Informationen zum Auffinden des richtigen Kabels für Ihre Anforderungen finden Sie in der Tabelle im Abschnitt Kabelproduktnummern, Teilenummern und Beschreibungen. Suchen Sie in der Spalte Hardware nach dem Rechner, für den Sie das Kabel benötigen, und zeigen Sie dann die entsprechende Produktnummer, Teilenummer und Teilebeschreibung an.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Konventionen

Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Kabelproduktnummern, Teilenummern und Beschreibungen

Produktnummer

Teilenummer

Hardware

Beschreibung

APP-IC1=

76-0617

AGS

Konsolenport und -kabel

APP-JC1=

76-0636-01

AGS

Konsolenport und -kabel

CAB-232FC=

72-0794-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access-Server und AccessPro-PC-Karten

FEM DCE RS-232-CAB, 4,5 M

CAB-232MT=

72-0793-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access-Server und AccessPro-PC-Karten

MALE DTE RS-232-CAB 3 M

CAB-25AS-MMOD=

CAB-25AS-MMOD=

2509-2512, 2500

KABELKONNMODEM AN RJ45-SCHALTER

CAB-25AS-FDTE=

CAB-25AS-FDTE=

2509-2512, 2500

KABELKONNTE FDTEv

CAB-25AS-TELCO=

CAB-25AS-TELCO=

2509-2512

KABEL 25 AS 68PIN-2TELCO 50PIN

CAB-3C232=

72-0670-01

3000

RS232 DTE 3000-Kabel, 30 Fuß, RS232 DTE, 3000, Kabel v

CAB-3C232C

72-0736-01

3000, 3104/3204

RS232 DCE-Kabel

CAB-3C449=

72-0672-01

3000

RS449 DTE 3000-Kabel, 3 m

CAB-3C449C=

72-0738-01

3000, 3104/3204

RS449 DCE-Kabel

CAB-3C530=

72-0732-01

3000

30-Fuß-Kabel RE530 DTE 3000

CAB-3CE18=

72-0676-01

3000, 2000, IGS

18-Zoll-Ethernet-Adapterkabel

CAB-3CV35V2=

72-0671-02

3000

30-Fuß-V.35-DTE-3000-Kabel V2

CAB-3CV35V2C=

72-0740-02

3000, 3104/3204

V.35-DCE-Kabel (V2)

CAB-3CX21=

72-0683-02

3000

30-Fuß-X.21-DTE-3000-Kabel

CAB-3CX21C=

72-0737-01

3000, 3104/3204

X.21-DCE-Kabel

CAB-449FC=

72-0796-01

7000, 4000, 2500

FEM DCE RS-449 CAB FT

CAB-449MT=

72-0795-01

7000, 4000, 2500

MALE DTE RS-449 CAB 4,5 M

CAB-500DCF=

29-0809-01

CS500

DB-25-Anschluss, DCE-Buchse

CAB-500DCM=

29-0808-01

CS500

DB-25-Stecker, DCE-Stecker

CAB-500DTF=

29-0810-01

CS500

DB-25-Stecker, DTE-Buchse

CAB-500DTM=

29-0811-01

CS500

DB-25-Anschluss, DTE-Stecker

CAB-500RJ=

31-0590-01

2500, CS500

RJ-45-Konsolenkabel

CAB-530MT=

72-0797-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access-Server und AccessPro-PC-Karten

MALE DTE RS-530 CAB, 3 M

CAB-5MODCM=

29-0881-01

CS500

Kabelbaumgruppen Ersatzteil v

CAB-7K232FC=

72-0751-01

7000 (SxSIP)

DCE-Buchse RS-232, 3 m

CAB-7K232MT=

72-0747-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Female DCE RS-440-Buchse 3,5 m

CAB-7K449FC=

72-0753-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Female DCE RS-440-Buchse 3,5 m

CAB-7K449MT=

72-0749-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Male DTE RS-449 CAB 3,65 m

CAB-7KCT1DB15=

72-0799-00

7500, 7000, 4000 und 3600

DSX1 zu CSU DB-15-Thru-Kabel

CAB-7KCT1NULL=

72-0800-00

7500, 7000, 4000 und 3600

DSX1 zu CSU DB-15 Null-Kabel

CAB-7KV35FC=

72-0754-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Female DCE V.35, Lüfter 3,5 m V

CAB-7KV35MC=

72-0762-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Female DTE V.35, 3,5 m

CAB-7KV35MC=

72-0763-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Male DCE V.35-Buchse 3,5 m

CAB-7KV35MT=

72-0748-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD-Stecker DTE V.35, 3,00 m

CAB-7KX21FC=

72-0764-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Female DCE X.21-Buchse 3,5 m

CAB-7KX21MT=

72-0750-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD-Stecker DTE X.21-Buchse 3,5 m

CAB-8K=

72-0250

ASM (CSC-16)

8-Leitungs-Übergangskabel

CAB-AC=

72-0259

Alle außer 7XXX

Netzkabel, 110 VPNetzkabel, 110 V V

CAB-ACA=

72-0746-01

Alle außer 7XXX

Stecker, Netzkabel, Australien, 10 A

CAB-ACE=

72-0460

Alle außer 7XXX

Netzkabel - Europa

CAB-ACI=

72-0556

Alle außer 7XXX

PWR, Italienisch, ersetzt CAB-ITL=

CAB-ACU=

72-0557

Alle außer 7XXX

Netzkabel - Großbritannien

CAB-ADPTRS-RJ45=

CAB-ADPTRS-RJ45=

2500

8 ADAPTER-RJ45 BIS RJ45 SHLD

CAB-AS51-8=

CAB-AS51-8=

AS5100

8A "Y"-Kabel von der AS51-Karte se v

CAB-ATM-DS3/E3=

CAB-ATM-DS3/E3=

7000, 4000

ATM-Kabel, DS3+e3;3,5 m

CAB-E1-BNC=

CAB-E1-BNC=

7500-, 7000-, 4000-, 3600- und Access-Server

E1-Kabel BNC 75 Ohm/Unbal 5 m

CAB-E1-DB15=

CAB-E1-DB15=

7500-, 7000-, 4000-, 3600- und Access-Server

E1-Kabel DB15, 120 Ohm/Bal, 5 m

CAB-E1-DIN=

CAB-E1-DIN=

7000, 4000

E1-Kabel, DIN 120 Ohm/Bal, 5 m

CAB-E1-RJ48=

CAB-E1-RJ48=

7000, 4000

E1-Kabel RJ48, 120 Ohm/Bal, 5 mv

CAB-E1-PRI=

CAB-E1-PRI=

7500-, 7000-, 4000-, 3600- und Access-Server

E1 ISDN PRI-KABEL, 3,5 M

CAB-E1-TWINAX=

CAB-E1-TWINAX=

7500-, 7000-, 4000-, 3600- und Access-Server

Kabel TWINAX 120 Ohm/Bal 5 m

CAB-FMDD=

72-0769-01

7000, 4000, AGS+

Mini-DIN in DIN-Converter-Cab

CAB-HNUL=

72-0727-01

7500, 7000 und 4000

Kabel, Null-Modem, DTE, HSSI

CAB-HSI1=

72-0710-01

7500, 7000 und 4000

HSSI-Kabel, Steckdose für Männer

CAB-IF=

72-0672

IGS

EOL-Kabelumstellung, 3 m, IGS

CAB-IR=

72-0670

IGS

EOL-Kabelumstellung, 3 m, IGS

CAB-IV=

72-0671

IGS

Kabelumstellung 35,5 m, IGS

CAB-IX=

72-0683-01

IGS

Kabelumstellung, 3,5 m x 21,5 m IGS

CAB-MC+/ENVM

72-0718-01

AGS+

Kabel von CSC MC+zu ENVM

CAB-NP232C=

72-0736-01

4000

RS232 DCE 4000-Kabel, 3 Fuß

CAB-NP232T=

72-0670-01

4000

RS232 DTE 4000-Kabel, 3 m

CAB-NP449C=

72-0738-01

4000

RS449 DCE 4000-Kabel, 3 Fuß

CAB-NP449T=

72-0672-01

4000

RS449 DTE 4000-Kabel, 3 m

CAB-NP4B

CAB-NP4B

4000

CABASY, ISDN BRI LCKING I/F,4 V

CAB-NP530=

72-0732-01

4000

RS-530 DTE (CISCO 3000)

CAB-NP8B

CAB-NP8B

4000

CABASY, ISDN BRI LCKING I/F 8

CAB-NP8B-LT

CAB-NP8B-LT

4000

CABASY, ISDN BRI-LEITUNGSTERMINAT

CAB-NPV35CV2=

72-0740-02

4000

V.35 DCE 4000-Kabel, 3 m, V2

CAB-NPV35TV2=

72-0671-02

4000

3,35-Fuß-VT-4000-Kabel V2

CAB-NPX21C=

72-0737-01

4000

4000-DCE-Kabel, 3 m x 21 m

CAB-NPX21T=

72-0683-02

4000

4000-DTE-Kabel, 3 m x 21 m

CAB-NV=

72-0488

AGS+

Cable CSC-MC

CAB-OCF=

75-1017-01

ASM

DB25, Adapter, DCE, F

CAB-OCM=

75-1018-01

ASM

DB25, Adapter, DCE, M

CAB-OCT=

72-0684

ASM

CABASY, Octopus

CAB-OCTAL-ASYNC=

CAB-OCTAL-ASYNC=

2509-2512

KABELASYNC 8PORT RJ45

CAB-OCTAL-FDTE=

CAB-OCTAL-FDTE=

2509-2512

KABELOCTAL+RJ45-F

CAB-OCTAL-KIT=

CAB-OCTAL-KIT=

2509-2512

KABELOCTAL+RJ45-MALE-DSUBS

CAB-OTF=

75-1019-01

ASM

DB25-Adapter, DTE, F

CAB-OTM=

75-1020-01

ASM

DB25-Adapter, DTE, M

CAB-PCA-VA=

CAB-PCA-VA=

7500, 7000

PCA V-KABEL A FÜR CIP

CAB-PCA-VB=

CAB-PCA-VB

7500, 7000

PCA V-KABEL B FÜR CIP

CAB-PCA-Y=

CAB-PCA-Y=

7500, 7000

PCA-BUS UND TAG-Y-KABEL

CAB-R23=

74-0173

Für alle Router-Plattformen

Kabel, RS232-Anwendung

CAB-R23NZ=

72-0757-01

AGS+

DTE NRZI-Übergangskabel

CAB-R44=

74-0187

Für alle Router-Plattformen

Kabel RS449 - Anwendung

CAB-RJ45=

CAB-RJ45=

2500, CS500

CAB-RJ45-RJ45 8FT

CAB-STS=

72-0382

STS-10(X)

Kabel, STS-10

CAB-V35FC=

72-0792-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access-Server und AccessPro-PC-Karten

FEM DCE V35 CAB, 3 M

CAB-V35FT=

72-0801-01

4000

FEM DTE V35 CAB, 3 M

CAB-V35MC=

72-0802-01

4000

MALE DCE V35, KABEL 3 M

CAB-V35MT=

72-0791-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access-Server und AccessPro-PC-Karten

Männlich DTE V35 CAB 4,5 M

CAB-V35MTS=

72-0816-01

1001

Kabel ASY V.35 Shield 3 MTRS

CAB-VCF=

72-0685

AGS+

V.35,2 Mtr Cbl F-End FMale DCE

CAB-VCM=

72-0681

AGS+

V.35,2 Mtr Cbl M-End Male DCE

CAB-VTF=

72-0695

AGS+

V.35,2 Mtr Cbl F-End-Female DTE

CAB-VTM=

72-0682

AGS+

V.35,2 Mtr Cbl M-End-Male DTE

CAB-X21FC=

72-0790-01

1001

FEM DCE X21 CAB 3 M

CAB-X21MT=

72-0789-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access-Server und AccessPro-PC-Karten

MALE DTE X21 CAB 3 M

CAB-X21MT=

72-0252

AGS

Internes MCI/SCI-Anwendungskabel

CAB-X21MT=

72-0676

3000, 2000, IGS

ETHERNET 18-Zoll-Pigtail-Kabel

CAB-X21MT=

72-0712-01

MGS, CGS

SHLD, MCI/SCI, internes App-Kabel

CAB-X21MT=

72-0717-01

AGS

SHLD, MCI/SCI, internes App-Kabel

Zugehörige Informationen

- Technischer Support – Cisco Systems