Inhalt

Kritischer Temperaturzustand wird beobachtet

ICSeverity

Auswirkungen

Beschreibung

SyslogMeldung

MessageSample

Produktfamilie

Regex

Empfehlung

Befehle

Kritischer Temperaturzustand wird beobachtet

ICSeverity

1 - Alarm

Auswirkungen

Bei steigender Temperatur kann es zu einem Herunterfahren des Geräts kommen.

Beschreibung

Diese Meldung weist darauf hin, dass das Gerät in einem Umgebungszustand ist. Dies können Temperaturwerte an verschiedenen Sensoren, Netzspannungswerte oder RPMs an den verschiedenen Lüftern sein. Innerhalb des Meldungstextes kann gemeldet werden, welcher Sensor oder Standort eine Bedingung erkannt hat und wie wichtig die Anzeige ist.

SyslogMeldung

ENVIRONMENTAL-1-ALERT

MessageSample

Oct  8 15:27:38 <> %ENVIRONMENTAL-1-ALERT: Temp: Inlet x Location: Rx State: Critical Reading: xx Celsius

Produktfamilie

- Cisco Integrated Services Router der Serie 4000

- Cisco Converged Broadband-Router der Serie cBR

Regex

–

Empfehlung

Überprüfen Sie den Karten-, Lüfter- und Gehäusestatus mit show environment, show platform oder show module und show logging-Befehlen. Sie müssen einen Techniker vor Ort entsenden, um die Umgebungstemperatur, den Luftstrom und den Filterstatus auf dem Gerät zu überprüfen. Wenden Sie sich an den Support-Techniker, wenn das Problem weiterhin besteht.

Befehle

#show version

#show logging

#show module

#show environment all

#show platform

#show clock

#show inventory