Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Produktnummer

Funktionen

Plattformunterstützung

Konfiguration

Zugehörige Informationen

Einführung

Das synchrone (synchrone) serielle Netzwerkmodul mit vier Ports (NM-4T) verfügt über vier DB-60-Ports und bietet eine Datenrate von 8 Mbit/s an Port 0, 4 Mbit/s an Port 0 und Port 2 oder 2 Mbit/s an allen vier Ports gleichzeitig. Das NM-4T-Netzwerkmodul unterstützt nur den Synchronisierungsmodus. Die DB-60-Ports des NM-4T-Netzwerkmoduls unterstützen die 5-in-1-Kabel von Cisco 60-Pin, die auf den Routern der Serien Cisco 2500 und Cisco 7000 verwendet werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Plattformunterstützung dieses Dokuments.

Verwendete Komponenten

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Plattformunterstützung dieses Dokuments.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Produktnummer

NM-4T - Serielles Netzwerkmodul mit 4 Ports für die Synchronisierung

Funktionen

- Vier serielle Ports.

- Verwendet Cisco DB-60-Anschlüsse (gleiche Verkabelung wie Cisco 2500, Cisco 7000, NM-4A/S und NM-8A/S). Weitere Informationen finden Sie unter "5-in-1" mit 60 Pins.

- Unterstützt nur den Synchronisierungsmodus (async-Modus wird nicht unterstützt).

- Ermöglicht eine synchrone Datenrate von 8 Mbit/s an Port 0, 4 Mbit/s an Port 0 und 2 oder 2 Mbit/s an allen vier Ports gleichzeitig.

- Bisync oder Halbduplex werden nicht unterstützt.

Plattformunterstützung

Cisco IOS® Software-Support

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3620 und 3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

NM-4T

Nicht unterstützt

Cisco IOS Software-Versionen 11.2(4)XA, 11.2P, alle 11.3 und alle 12.x

Cisco IOS Software-Versionen 12.2(13)T, 12.3(1), 12.3(2)T und höher

Alle Cisco IOS Software-Versionen

Cisco IOS Software-Versionen 12.2(13)T, 12.2(11)YT

Hinweis: Bei den bereitgestellten Cisco IOS Software-Versionen handelt es sich in der Regel um die Mindestversion, die zur Unterstützung der betreffenden Plattform, des betreffenden Moduls oder der betreffenden Funktion erforderlich ist. Verwenden Sie den Software Advisor (nur registrierte Kunden), um die passende Software für Ihr Netzwerkgerät auszuwählen, Softwarefunktionen mit Cisco IOS Software- und CatOS-Versionen abzustimmen, Cisco IOS Software-Versionen zu vergleichen oder herauszufinden, welche Softwareversionen Ihre Hardware unterstützen.

Konfiguration

Auf dem NM-4T-Netzwerkmodul werden die Schnittstellen als serieller Steckplatz/Einheit der Schnittstelle adressiert. Die Einheiten werden von rechts nach links nummeriert. Diese Ausgabe ist eine Beispielkonfiguration für das NM-4T-Netzwerkmodul. Konfigurieren Sie das NM-4T wie jede andere serielle Schnittstelle auf einem 2500, 7500 usw.

Hinweis: In dieser Konfiguration werden keine Framing-, Uhren- oder Linkcode-Parameter oder -Befehle verwendet. Das NM-4T-Netzwerkmodul verfügt über kein integriertes CSU/DSU. Sie müssen eine externe CSU/DSU verwenden.

maui-soho-02(config)# interface Serial 2/0

maui-soho-02(config-if)# ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-02(config-if)# encapsulation ppp

maui-soho-02(config-if)# no shutdown

Weitere Informationen zum Konfigurieren des NM-4T-Netzwerkmoduls finden Sie unter Konfigurieren von seriellen Schnittstellen.

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren von seriellen Schnittstellen

- Cisco Kabel-Produktnummern, Teilenummern und Beschreibungen

- Support-Seiten für die Dial- und Access-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems