Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Produktnummern

Funktionen

Kabel

Plattformunterstützung

Bekannte Probleme

Hardwarefehler

Beispielkonfiguration

Zugehörige Informationen

Einführung

Die WICs (Dual Serial Port WAN Interface Cards) für die Cisco Serien 2600 und 1700 verfügen über den neuen, kompakten Smart Serial Connector von Cisco mit hoher Dichte und unterstützen bei Verwendung mit dem entsprechenden Übergangskabel eine Vielzahl von elektrischen Schnittstellen. Zur Unterstützung der beiden Ports der WIC sind zwei Kabel erforderlich. Jeder Port einer WIC ist eine andere physische Schnittstelle und kann verschiedene Protokolle wie das Point-to-Point Protocol (PPP) oder Frame Relay und Data Terminal Equipment/Data Communications Equipment (DTE/DCE) unterstützen.

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Voraussetzungen

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Produktnummern

WIC-2T

Serielle WAN-Schnittstellenkarte mit 2 Ports

Funktionen

Der WIC-2T stellt zwei serielle Ports mit dem Smart Serial Connector bereit.

- Asynchrone Unterstützung mit einer maximalen Geschwindigkeit (pro Port) von 115,2 Kbit/s, mindestens 600 Bit/s Wenn Sie eine Geschwindigkeit von weniger als 600 Bit/s benötigen, verwenden Sie stattdessen den AUX-Port.

- Synchroner Support mit einer maximalen Geschwindigkeit von 8 Mbit/s pro Port

- Unterstützt einen Port mit 8 Mbit/s bei Verwendung in NM-1FE1R2W-, NM-1FE2W-, NM-2FE2W- oder NM-2W- oder Cisco 2600-Chassis-WIC-Steckplätzen. Alle anderen WIC-Ports dieses Netzwerkmoduls oder Cisco 2600-Chassis dürfen nicht verwendet werden.

- Unterstützt zwei Ports mit je 4 Mbit/s bei Verwendung in NM-1FE1R2W-, NM-1FE2W-, NM-2FE2W- oder NM-2W- oder Cisco 2600-Chassis-WIC-Steckplätzen. Alle anderen WIC-Ports dieses Netzwerkmoduls oder Cisco 2600-Chassis dürfen nicht verwendet werden.

- Unterstützt 8 Mbit/s an allen Ports gleichzeitig auf den 2691, 3725 und 3745. Keine Einschränkungen. Maximal sechs Ports mit jeweils 8 Mbit/s.

Hinweis: Das X.21-Schnittstellenprotokoll wird nicht für Taktraten über 4 MHz empfohlen. Für Taktraten über 4 MHz wird eine V.35-Schnittstelle empfohlen.

Kabel

Für die seriellen Ports des WIC-2T sind Smart Serial-Kabel erforderlich. Die folgende Tabelle enthält die Teilenummer der Kabel, die mit der WIC-2T-Karte verwendet werden können.

Kabeltyp

Produktnummer

Länge

Männlich/Weiblich

V.35 DTE

CAB-SS-V35MT(=)

3 m

Männlich

V.35 DCE

CAB-SS-V35FC(=)

3 m

Weiblich

RS-232 DTE

CAB-SS-232MT(=)

3 m

Männlich

RS-232 DCE

CAB-SS-232FC(=)

3 m

Weiblich

RS-449 DTE

CAB-SS-449MT(=)

3 m

Männlich

RS-449-DCE

CAB SS-449FC(=)

3 m

Weiblich

X,21 DTE

CAB-SS-X21MT(=)

3 m

Männlich

X,21 DCE

CAB-SS-X21FC(=)

3 m

Weiblich

EIA-530 DTE

CAB-SS-530MT(=)

3 m

Männlich

EIA-530A DTE

CAB-SS-530AMT(=)

3 m

Männlich

Plattformunterstützung

Plattform

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco Serie 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620, 3640, 3660

Cisco 3631

3745

Carrier-Modul

Nicht erforderlich

Nicht erforderlich

an Bord

NM-2 W

an Bord

NM-2 W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Nicht erforderlich

an Bord

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W,

Cisco IOS®-Unterstützung

Nicht unterstützt

Alle Cisco IOS-Versionen

Alle Cisco IOS-Versionen

Cisco IOS Versionen 12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

Alle Cisco IOS-Versionen

Cisco IOS-Versionen 12.2(8)T1

Nicht unterstützt

Cisco IOS Versionen 12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

Alle Cisco IOS-Versionen

Alle Cisco IOS-Versionen

Alle Cisco IOS-Versionen

Die Cisco Serie 1600 unterstützt aufgrund fehlender Serial Communications Controller nicht die WIC-2T.

Die Netzwerkmodule NM-1E2W, NM-1E1R2W und NM-2E2W bieten aufgrund von Hardware-Einschränkungen nicht genügend Leistung für die Unterstützung der WIC-2T.

Bekannte Probleme

Der Befehl show version zeigt WIC-2T als "Low-Speed" an. Hierbei handelt es sich um ein reines Anzeigeproblem (kosmetisch).

Hardwarefehler

WIC-2T und WIC-2A/S können durch übermäßige elektrostatische Entladung beschädigt werden. Sie können diese elektrostatische Entladung auf verschiedene Weise minimieren.

- Verwenden Sie abgeschirmte Kabel.

- Verwenden Sie einen Überspannungsschutz, der vor Überspannungen über +/- 18V schützt.

- Verwenden Sie einen optischen Isolator (bestmöglicher Schutz).

Beispielkonfiguration

Dies ist eine Beispielkonfiguration für die WIC-2T-Schnittstellenkarte.

Hinweis: Es werden hier keine Framing-, Uhren- oder Linkcode-Parameter oder -Befehle verwendet. Dies liegt daran, dass diese Karte nicht über eine integrierte Kanal-Service-Einheit/Datendiensteinheit (CSU/DSU) verfügt. Sie müssen eine externe CSU/DSU verwenden.

Konfiguration

maui-soho-02(config)#interface Serial 2/0

maui-soho-02(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-02(config-if)#encapsulation ppp

maui-soho-02(config-if)#no shutdown

Weitere Informationen zur Konfiguration der WIC-2T-Karte finden Sie unter Konfigurieren von seriellen Schnittstellen.

Zugehörige Informationen

- Serielle WAN-Schnittstellenkarten mit einem und 2 Ports

- Übersicht über Cisco Netzwerkmodule