Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Async-Leitungsnummerierung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird erläutert, wie asynchrone Leitungen in Cisco Routern der Serie 3600 nummeriert sind.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht auf eine bestimmte Softwareversion beschränkt und basieren auf der folgenden Hardwareplattform:

- Cisco Router der Serie 3600

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Sie in einem Live-Netzwerk arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen, bevor Sie es verwenden.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Async-Leitungsnummerierung

Async-Linien sind auf der Cisco 3600-Plattform nicht linear nummeriert. Aufgrund des modularen Designs dieser Router sind für jeden Steckplatz feste Leitungsbereiche vorgesehen, und jedem Steckplatz werden 32 Zeilennummern zugewiesen. Dies bedeutet, dass die Konfiguration nicht geändert wird, wenn Sie asynchrone Linien aus anderen Steckplätzen hinzufügen oder entfernen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die reservierte Leitungsnummerierung pro Steckplatz auf Cisco 3600-Router-Plattformen.

Steckplatz

Plattform

Reservierte Zeilennummern

0

3620/3640

1-32

1

3620/3640/3660

33-64

2

3640/3660

65-96

1

3640/3660

97-128

4

3660

129-160

5

3660

161-192

6

3660

193-224

Hinweis: Steckplatz 0 ist für das Motherboard des Cisco 3660 reserviert. Dieser Steckplatz kann keine Netzwerkmodule enthalten. Daher beginnt die Zeilennummerierung auf dem Cisco 3660 bei 33, entsprechend der mit Steckplatz 1 verknüpften Nummerierung für die gesamte Cisco 3600-Familie. Beispielkonfigurationen finden Sie auf der Produktunterstützungsseite 3600.

Die folgenden Diagramme veranschaulichen die Positionen der verschiedenen Steckplätze auf den Cisco Routern 3620, 3640 und 3660:

Cisco 3620

Cisco 3640

Cisco 3660

Module mit asynchronen Ports weisen unterschiedliche Dichten auf (z. B. 4, 16, 24 usw.). Es ist möglich, eine Kombination von Netzwerkmodulen mit mehreren Leitungsbereichen zu haben, die Lücken in der Nummerierung aufweisen. Wenn die gleiche Funktionalität für alle asynchronen Zeilen gewünscht wird, müssen Sie die Konfiguration in allen Leitungsbereichen replizieren. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Leitungsbereichsbefehle wie den Befehl Gruppenbereich unter Gruppenasync-Schnittstellen verwenden. Dieser Befehl lässt keine Konfiguration des unzusammenhängenden Bereichs zu. Daher benötigen Sie separate Gruppen-Async-Schnittstellen, sodass jede Schnittstelle auf einen separaten Leitungsbereich verweist.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine Hardwarekonfiguration:

Chassis: Cisco 3660

Slot 1: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Slot 2: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Slot 3: Empty

Slot 4: NM-32A (32 Port Async Network Module)

Slot 5: Empty

Slot 6: Empty

Nach dem Hochfahren des Routers sind folgende Standardzeilenbereiche verfügbar:

c3660#show running-config | begin line con 0

......

line con 0

transport input none

line 33 36

line 65 68

line 129 160

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Die Module werden in dieser Konfiguration neu angeordnet:

Slot 1: NM-32A (32 Port Async Network Module)

Slot 2: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Slot 3: Empty

Slot 4: Empty

Slot 5: Empty

Slot 6: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Wenn die Module neu angeordnet werden, sind dies die Standardzeilenbereiche:

c3660#show running-config | begin line con 0

line con 0

transport input none

line 33 68

line 193 196

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Hinweis: In dieser Konfiguration gibt es nur zwei Leitungsbereiche, da das NM-32A-Modul in Steckplatz 1 über eine Dichte von 32 Ports verfügt, bei der keine Lücken bei der Zeilennummerierung bestehen.

Zugehörige Informationen

- Router - Produkt-Support-Seite

- Asynchrone serielle Geräte und Modems - Technologieunterstützung

- Technischer Support - Cisco Systems