Inhalt

Einführung

Standard-Ports

Tabelle der Reverse Port-Services

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die TCP- und UDP-Ports, die die Cisco CGR 2010-Plattform für Anwendungen und die Kommunikation im Intranet verwendet.

Standard-Ports

Im Cisco CGR 2010 sind diese Ports standardmäßig aktiviert:

Router#show control-plane host open-ports

Active internet connections (servers and established)

Prot               Local Address             Foreign Address                  Service    State

tcp                        *:23                         *:0                   Telnet   LISTEN

Router#

Wenn SSH im Router aktiviert ist, ist Port 22 im CGR 2010 offen:

Router#show control-plane host open-ports

Active internet connections (servers and established)

Prot               Local Address             Foreign Address                 Service    State

tcp                        *:22                         *:0              SSH-Server   LISTEN

tcp                        *:23                         *:0                  Telnet   LISTEN

Überprüfen Sie mithilfe von Nmap die Ports, die im Router aktiviert sind.

C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap -sS -p1-10000 10.31.126.137

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-12-06 20:05 Central Standard Time (Mexico)

Nmap scan report for 10.31.126.137

Host is up (0.0054s latency).

Not shown: 9998 closed ports

PORT STATE SERVICE

22/tcp open ssh

23/tcp open telnet

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.23 seconds

C:\Program Files (x86)\Nmap>

Wenn auf dem CGR 2010 ein Switch-Modul installiert ist, öffnet der Router die Ports 2003, 4003, 6003 und 9003. Werfen Sie einen Blick auf den Tisch.

C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap -sS -p1-10000 10.31.126.137

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-12-06 20:22 Central Standard Time (Mexico)

Nmap scan report for 10.31.126.137

Host is up (0.0067s latency).

Not shown: 9994 closed ports

PORT STATE SERVICE

22/tcp open ssh

23/tcp open telnet

2003/tcp open finger

4003/tcp open pxc-splr-ft

6003/tcp open X11:3

9003/tcp open unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.54 seconds

C:\Program Files (x86)\Nmap>

Tabelle der Reverse Port-Services

Servicename

Reservierter Port-Bereich

Normal Telnet

2000 - 2 xxx

Raw-TCP

4000-4xxx

Telnet-Binärmodus

6000-6xxx

Reverse Xremote

9000-9xxx

Dieses Verhalten wird in diesen CDETS behandelt: https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsh95539