Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Kabelspezifikationen

Ethernet-Port-Pinout (AUI) (DB-15)

Physische Merkmale von Ethernet Version 2 und IEEE 802.3

Ethernet-Koaxialverbindungsgrenzen für 10-Mbit/s-Übertragung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden der Ethernet-AUI-Port, die Kabel-Spezifikationen und die Port-Pinbelegung erläutert.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den Versionen Software und Hardware:

- AUI-Adapterkabel: CAB-3CE18=

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Hintergrundinformationen

Aus Gründen der Flexibilität bieten einige Cisco Router einen generischen AUI-Anschluss für Ethernet-Ports. Diese AUI-Ports sind für die Verbindung mit einem externen Transceiver zur Umwandlung in einen bestimmten Medientyp (z. B. verdrilltes Paar, Koaxialkabel oder Glasfaser) ausgelegt. Der Transceiver kann entweder direkt an den AUI-Port oder über ein AUI-Kabel angeschlossen werden (siehe unten):

Kabelspezifikationen

In diesem Abschnitt werden die Ethernet-Port- und Kabelspezifikationen erläutert.

Ethernet-Port-Pinout (AUI) (DB-15)

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Pins und die entsprechenden Signale aufgeführt.

Stift 1

Ethernet-Schaltung

Signal

3

DO-A

Data Out Circuit A

10

DO-B

Data Out Circuit B

11

DO-S

Data Out Circuit Shield

5

DI-A

Daten im Schaltkreis A

12

DI-B

Daten im Schaltkreis B

4

DI-S

Daten im Stromabschirm

2

CI-A

Steuerung im Schaltkreis A

9

CI-B

Kontrolle im Stromkreis B

1

CI-S

Steuerung in Schaltkreisabdeckung

6

VC

Spannung Häufig

13

VP

Spannung Plus

14

VS

Spannungsabschirmung (L25 und M25)

Shell

Panzer

Schutzuntergrund

1 Jeder Pin, auf den nicht verwiesen wird, ist nicht verbunden.

Physische Merkmale von Ethernet Version 2 und IEEE 802.3

In der folgenden Tabelle sind die physischen Merkmale des Ethernetkabels der Ethernet-Version 2 und IEEE 802.3 aufgeführt.

Ethernet

IEEE 802.3

10Base5

10Base2

10BaseT

Datenrate (Mbit/s)

10

10

10

10

Signalisierungsverfahren

Baseball

Baseball

Baseball

Baseball

Maximale Segmentlänge (in Metern)

500

500

185

100 (Unshielded Twisted Pair - UTP)

Medien

50-Ohm-Koaxialkabel (dick)

50-Ohm-Koaxialkabel (dick)

50-Ohm-Koaxialkabel (dünn)

UTP

Topologie

Bus

Bus

Bus

Star

Ethernet-Koaxialverbindungsgrenzen für 10-Mbit/s-Übertragung

In der folgenden Tabelle sind die Verbindungsgrenzen für Ethernet-Koaxialkabel für 10-Mbit/s-Übertragungen aufgeführt.

Parameter

10Base5

10Base2

Kabeldurchmesser

1 cm (0,4 Zoll)

0,6 cm

Maximale Segmentlänge

500 m

152 m

Maximale Netzwerklänge (mit vier Repeatern)

2500 m

762 m

Maximale Anzahl an Verbindungen (Taps pro Segment)

100

30

Mindestabstand zwischen den Verbindungen (tap)

2,5 m

0,5 m

Zugehörige Informationen

- Technischer Support – Cisco Systems