Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Problem: Fehlermeldungen zur Servicekonfiguration

Lösung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Fehler bei der Servicekonfiguration erläutert, die beim ersten Hardwarestart beim Ausführen der Cisco IOS®-Software aufgetreten sind.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Problem: Fehlermeldungen zur Servicekonfiguration

Gelegentlich werden beim Hochfahren der Cisco Hardware über die Cisco IOS-Software ähnliche Fehlermeldungen angezeigt:

- %Fehler beim Öffnen von tftp://255.255.255.255/network-confg (Socket-Fehler)

- %Fehler beim Öffnen von tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (Socket-Fehler)

- %Fehler beim Öffnen von tftp://255.255.255.255/3620-confg (Socket-Fehler)

- %Fehler beim Öffnen von tftp://255.255.255.255/3620.cfg (Socket-Fehler)

Diese Fehlermeldungen beziehen sich auf die in die Cisco IOS-Software integrierte Standarddienstkonfigurationsoption, die versucht, über einen TFTP-Server (Trivial File Transfer Protocol) auf die Servicekonfigurationsdateien zuzugreifen.

Lösung

Um diese Funktion zu deaktivieren, geben Sie den globalen Befehl no service config ein.

Router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.

Router(config)#no service config

Router(config)#exit

Router#copy running-config startup-config

Diese Fehlermeldungen werden beim nächsten Booten des Routers nicht mehr angezeigt.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme